目標

VLAN輸入速率限制可讓您限制特定VLAN上的流量量。您可以對網路內的每個VLAN應用限制，以提高整體效能。本文說明如何在200/300系列託管交換器上設定VLAN輸入速率限制。

適用裝置

- SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

- v1.2.7.76

配置VLAN速率限制

步驟 1.登入Web組態公用程式，然後選擇Quality of Service > General > VLAN Ingress Rate Limit。將開啟VLAN入口速率限制頁面：

步驟 2.按一下「Add」。系統將顯示Add VLAN Rate Limit視窗：

步驟 3.在「VLAN ID」下拉式清單中，選擇要設定速率限制的VLAN。

步驟4.在Committed Information Rate(CIR)欄位中，輸入VLAN可以接受的最大平均資料量。此號碼通常由ISP指定。

步驟 5.在「Committed Burst Size(CBS)」欄位中，輸入在特定時間內可從VLAN傳送的資料的最大突發大小。即使超過可用頻寬，仍可傳送此數量的資料。

步驟 6.按一下「Apply」以儲存組態。

步驟7。（可選）要編輯VLAN的CIR和CBS速率，請按一下要編輯條目的單選按鈕，然後按一下編輯。

步驟8.（可選）若要刪除VLAN輸入速率限制專案，請按一下您要刪除專案的單選按鈕，然後按一下刪除。