目標

簡易網路管理通訊協定(SNMP)是一種網際網路標準通訊協定，用於管理IP網路上的裝置。SNMP消息用於檢查和傳遞有關受管對象的資訊。SNMP使用管理資訊庫(MIB)在包含對象識別符號(OID)的分層或樹結構名稱空間中儲存可用對象。 OID標識MIB層次結構中可通過SNMP讀取或設定的資訊。

SNMP檢視是MIB對象的子集，可以分配給SNMP訪問組，以控制SNMP使用者對MIB對象資訊的寫入、讀取和通知許可權。檢視是MIB子樹集合的使用者定義標籤。每個子樹ID由相關子樹根的OID定義。可以使用已知名稱指定所需子樹的根，也可以輸入OID。

本文提供所有思科S系列交換機的模型對象識別符號清單。

適用裝置

- Sx200系列

- Sx220系列

- Sx250系列

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.1.1.2 — Sx220

- 1.4.7.05 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

Cisco Small Business交換器型號OID

以下是思科S系列交換機的OID。

- Sx200系列

- Sx220系列

- Sx250系列

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500系列

- Sx550X系列

附註：專用對象ID放在：enterprises(1)。cisco(9)。otherEnterprises(6)。ciscosb(1)。switch001(101)。

Sx200系列交換器

型號名稱

說明

對象ID

SG200-18

16 GE埠+ 2 GE特殊用途組合埠

9.6.1.88.18.1

SG200-26

24個GE埠+ 2個GE專用組合埠

9.6.1.88.26.1

SG200-26P

24個GE埠+ 2個GE專用組合埠

9.6.1.88.26.2

SG200-50

48個GE埠+ 2個GE特殊用途組合埠

9.6.1.88.50.1

SG200-50P

48個GE埠+ 2個GE特殊用途組合埠

9.6.1.88.50.2

SF200-24

24個FE埠+ 2個GE特殊用途組合埠

9.6.1.87.24.1

SF200-24P

24個FE埠+ 2個GE特殊用途組合埠

9.6.1.87.24.2

SF200-48

48個FE埠+ 2個GE特殊用途組合埠

9.6.1.87.48.1

SF200-48P

FE1-FE48、GE1-GE4.48 FE埠+ 2 GE特殊用途組合埠

9.6.1.87.48.2

SG200-10FP

10埠Gigabit PoE智慧交換器

9.6.1.88.10.3

SF200-24FP

24埠10/100 PoE智慧交換器

9.6.1.88.24.3

SG200-26FP

26埠Gigabit PoE智慧交換器

9.6.1.88.26.3

SG200-50FP

50埠Gigabit PoE智慧交換器

9.6.1.88.50.3

Sx220系列交換器

型號名稱

說明

對象ID

SF220-24

SF220-24 24埠10/100智慧型交換器

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.1

SF220-24P

SF220-24P 24埠10 100 PoE智慧型Plus交換器

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.2

SF220-48

SF220-48 48埠10/100智慧型交換器

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.1

SF220-48P

SF220-48P 48埠10 100 PoE智慧增強型交換器

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.2

SG220-26

SG220-26 26埠Gigabit Smart Plus交換器

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.1

SG220-26P

SG220-26P 26埠Gigabit PoE智慧Plus交換器

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.2

SG220-50

SG220-50 50埠Gigabit Smart Plus交換器

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.1

SG220-50P

SG220-50P 50埠Gigabit PoE智慧Plus交換器

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.2

SG220-28

SG220-28 28埠Gigabit Smart Plus交換器

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.5

SG220-28MP

SG220-28MP 28埠Gigabit PoE智慧Plus交換器

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.3

SG220-52

SG220-52 52埠Gigabit Smart Plus交換器

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.52.5

Sx250系列交換器

型號名稱

說明

對象ID

SF250-48

SF250-48 48埠10/100智慧交換器

9.6.1.98.24.1

SF250-48HP

SF250-48HP 48埠10/100 PoE智慧交換器

9.6.1.98.24.4

SG250-10P

SG250-10P 8埠Gigabit PoE智慧交換器

9.6.1.97.10.5

SG250-26

SG250-26 26埠Gigabit智慧交換器

9.6.1.97.26.1

SG250-26HP

SG250-26HP 26埠Gigabit PoE智慧交換器

9.6.1.97.26.4

SG250-26P

SG250-26P 26埠Gigabit PoE智慧交換器

9.6.1.97.26.5

Sx300系列交換器

型號名稱

說明

對象ID

SG300-10

8個GE埠和2個特殊用途的組合埠(GE/SFP)

9.6.1.83.10.1

SG300-10MP

8個GE埠和2個特殊用途的組合埠(GE/SFP)

9.6.1.83.10.3

SG300-10P

8個GE埠和2個特殊用途的組合埠(GE/SFP)

9.6.1.83.10.2

SG300-20

16個GE埠和4個專用埠 — 2個上行鏈路和2個組合埠

9.6.1.83.20.1

SG300-28

24個GE埠和4個專用埠 — 2個上行鏈路和2個組合埠

9.6.1.83.28.1

SG300-28P

24個GE埠和4個專用埠 — 2個上行鏈路和2個組合埠。

9.6.1.83.28.2

SG300-52

48個GE埠和4個專用埠 — 2個上行鏈路和2個組合埠

9.6.1.83.52.1

SF300-08

8個FE埠。

9.6.1.82.08.4

SF302-08

8個FE埠加2個GE埠

9.6.1.82.08.1

SF302-08MP

8個FE埠加2個GE埠

9.6.1.82.08.3

SF302-08P

8個FE埠加2個GE埠

9.6.1.82.08.2

SF300-24

24個FE埠和4個GE專用埠 — 2個上行鏈路和2個組合埠。

9.6.1.82.24.1

SF300-24P

24個FE埠和4個GE專用埠 — 2個上行鏈路和2個組合埠。

9.6.1.82.24.2

SF300-48

48個FE埠和4個GE專用埠 — 2個上行鏈路和2個組合埠

9.6.1.82.48.1

SF300-48P

48個FE埠和4個GE專用埠 — 2個上行鏈路和2個組合埠

9.6.1.82.48.2

SG300-52P

52埠Gigabit PoE代管交換器

9.6.1.83.52.2

SG300-52MP

52埠Gigabit PoE代管交換器

9.6.1.83.52.3

SG300-10SFP

10埠Gigabit代管SFP交換器

9.6.1.83.10.5

ESW2-350G- 52

52埠Gigabit代管交換器

9.6.1.86.52.1

ESW2-350G- 52DC

52埠Gigabit代管交換器

9.6.1.86.52.6

SF300-24MP

24埠10/100 PoE代管交換器

9.6.1.82.24.3

SG300-28MP

28埠Gigabit PoE代管交換器

9.6.1.83.28.3

SF302-08P

8個FE埠加2個GE埠

9.6.1.82.08.2

SF302-08PP

8埠10/100 PoE代管交換器

9.6.1.82.08.2

SF302-08MPP

8埠10/100 PoE代管交換器

9.6.1.82.08.3

SG300-10PP

8埠10/100 PoE代管交換器

9.6.1.83.10.2

SF300-24PP

8埠10/100 PoE代管交換器

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

10埠Gigabit PoE代管交換器

9.6.1.83.28.2

SF300-24PP

24埠10/100 PoE代管交換器

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

28埠Gigabit PoE代管交換器

9.6.1.83.28.2

SF300-48PP

48埠10/100 PoE代管交換器

9.6.1.82.48.2

SG300-28SFP

28埠Gigabit代管SFP交換器

9.6.1.83.28.5

Sx350系列交換器

型號名稱

說明

對象ID

SF350-48

SF350-48 48埠10/100代管交換器

9.6.1.96.48.1

SF350-48P

SF350-48P 48埠10/100 PoE代管交換器

9.6.1.96.48.5

SF350-48MP

SF350-48MP 48埠10/100 PoE代管交換器

9.6.1.96.48.6

SG350XG-24F

SG350XG-24F 24埠10G SFP+堆疊式代管交換器

9.6.1.91.24.8

SG350XG-24T

SG350XG-24T 24埠10GBase-T堆疊式代管交換器

9.6.1.91.24.9

SG350XG-48T

SG350XG-48T 48埠10Gbase-T堆疊式代管交換器

9.6.1.91.48.9

SG350XG-2F10

SG350XG-2F10 12埠10G堆疊式代管交換器

9.6.1.91.12.9

SG350-10

SG350-10 10埠Gigabit代管交換器

9.6.1.95.10.3

SG350-10P

SG350-10P 10埠Gigabit PoE代管交換器

9.6.1.95.10.5

SG355-10P

SG355-10P 10埠Gigabit PoE代管交換器

9.6.1.95.10.10

SG350-10MP

SG350-10MP 10埠Gigabit PoE代管交換器

9.6.1.95.10.6

SG350-28

SG350-28 28埠Gigabit代管交換器

9.6.1.95.28.1

SG350-28P

SG350-28P 28埠Gigabit PoE代管交換器

9.6.1.95.28.5

SG350-28MP

SG350-28MP 28埠Gigabit PoE代管交換器

9.6.1.95.28.6

SG350X系列交換器

型號名稱

說明

對象ID

SG350X-24

24埠Gigabit堆疊式代管交換器

9.6.1.94.24.1

SG350X-24P

24埠Gigabit PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.94.24.5

SG350X-24MP

24埠Gigabit PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.94.24.6

SG350X-48

48埠Gigabit堆疊式代管交換器

9.6.1.94.48.1

SG350X-48P

48埠Gigabit PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.94.48.5

SG350X-48MP

48埠Gigabit PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.94.48.6

Sx500系列交換器

型號名稱

說明

對象ID

SF500-24

24埠10/100堆疊式代管交換器

9.6.1.80.24.1

SF500-24P

24埠10/100 PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.80.24.2

SF500-48

48埠10/100堆疊式代管交換器

9.6.1.80.48.1

SF500-48P

48埠10/100 PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.80.48.2

SG500-28

28埠Gigabit堆疊式代管交換器

9.6.1.81.28.1

SG500-28P

28埠Gigabit PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.81.28.2

SG500-52

52埠Gigabit堆疊式代管交換器

9.6.1.81.52.1

SG500-52P

52埠Gigabit PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.81.52.2

SG500X-24

24埠Gigabit和4埠10-Gigabit堆疊式代管交換器

9.6.1.85.24.1

SG500X 24P

24埠Gigabit和4埠10-Gigabit PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.85.24.2

SG500X-48

48埠Gigabit和4埠10-Gigabit堆疊式代管交換器

9.6.1.85.48.1

SG500X-48P

48埠Gigabit和4埠10-Gigabit PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.85.48.2

ESW2-550X- 48

48埠Gigabit和4埠10-Gigabit堆疊式代管交換器

9.6.1.86.48.1

ESW2-550X- 48DC

48埠Gigabit和4埠10-Gigabit堆疊式代管交換器

9.6.1.86.48.6

SG500-52MP

52埠Gigabit最大PoE代管交換器

9.6.1.81.5.3.0

ESW2-550X- 48DC

48埠Gigabit和4埠10-Gigabit堆疊式代管交換器

9.6.1.86.48.6

Sx550X系列交換器

型號名稱

說明

對象ID

SF550X-24

24埠10/100堆疊式代管交換器

9.6.1.92.24.1

SF550X-24P

24埠10/100 PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.92.24.5

SF550X-24MP

24埠10/100 PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.92.24.6

SF550X-48

48埠10/100堆疊式代管交換器

9.6.1.92.48.1

SF550X-48P

48埠10/100 PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.92.48.5

SF550X-48MP

48埠10/100 PoE堆疊式代管交換器

9.6.1.92.48.6

SG550XG-8F8T

SG550XG-8F8T 16埠10G堆疊式代管交換器

9.6.1.90.16.9

SG550XG-24T

SG550XG-24T 24埠10GBase-T堆疊式代管交換器

9.6.1.90.24.9

SG550XG-24F

24埠SFP+萬兆可堆疊交換機（2個組合），支援RPS

9.6.1.90.24.8

SG550XG-48T

SG550XG-48T 48埠10GBase-T堆疊式代管交換器

9.6.1.90.48.9