目標

乙太網供電(PoE)允許交換機通過傳輸資料的同一乙太網電纜為連線的裝置供電。這樣就無需使用單獨的電源線為IP電話和無線接入點等裝置供電。

本文的目的是解釋如何在200/300系列託管交換器上設定PoE屬性。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

配置PoE屬性

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Port Management > PoE > Properties。「PoE屬性」頁面開啟：

步驟2.在Power Mode欄位中，點選與您要使用的PoE模式對應的單選按鈕。

·埠限制 — 交換機將提供的總功率由管理員決定。

·類別限制 — 交換機將提供已供電裝置所要求的功率。

步驟3.選中Traps欄位中的Enable覈取方塊，允許交換機在電源輸出超過預定義閾值時傳送警告消息（陷阱）。

注意：如果要使用陷阱，則必須啟用SNMP，並且必須至少有一個SNMP通知收件人可用。如需詳細資訊，請參閱300系列託管交換器上的簡易網路管理通訊協定(SNMP)通知篩選器和通知收件者組態。

步驟4.在Power Trap Threshold欄位中，輸入將導致傳送陷阱消息的功率限制的百分比。

屬性頁面的底部將顯示以下資訊。

·標稱功率 — 交換機可以提供的總功率。

·消耗的電力 — PoE埠當前消耗的電量。

·可用功率 — 仍可提供的功率量。  可用功率是額定功率和已消耗功率之間的差。