目標

鏈路層發現協定(LLDP)允許裝置識別裝置的鄰居。LLDP提供裝置型別、MAC地址以及裝置的IP地址等資訊。本文說明如何通過LLDP將SG200/300交換機與SPA系列電話連線。此程式可用於思科的任何IP電話或可以配置LLDP的裝置。

注意：對於思科產品，此連線可通過Cisco Discovery Protocol(CDP)或LLDP完成。

適用裝置

· SG200/300系列交換器

· SPA500系列電話

軟體版本

· 1.2.7.76 [SG300]

· 7.5.4 [SPA500]

通過LLDP將SG200/300與SPA500連線

在SG200/300上建立VLAN

步驟 1.登入Web組態公用程式，然後選擇VLAN Management > Create VLAN。

步驟 2.在SG200/300系列交換器上建立VLAN。

注意：要建立VLAN，請按照VLAN Configuration on the 200/300 Series Managed Switches一文中提到的步驟操作。

SG200/300上的語音VLAN ID配置

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇VLAN管理>語音VLAN >屬性。

步驟 2.在語音VLAN ID欄位中輸入要分配給語音VLAN的ID。

注意：有關語音VLAN的詳細資訊，請參閱200/300系列託管交換機上的語音VLAN配置文章。

在SG200/300上啟用LLDP

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Discovery - LLDP > Properties。

步驟 2.要在SG200/300系列交換機中啟用LLDP，請選中Enable 覈取方塊。

注意：有關LLDP的詳細資訊，請參閱200/300系列託管交換機上的鏈路層發現協定屬性配置。

在SG200/300上啟用LLDP-MED

LLDP-MED網路策略是即時應用（如語音或影片）的一組配置設定。網路策略被包括在到連線的媒體終端裝置的傳出LLDP資料包中。然後MED會按照其所接收的網路策略中的指定傳送其流量。

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Discovery - LLDP > LLDP MED Network Policy。

步驟 2.在LLDP MED Network Policy for Voice Application覈取方塊中選中Auto，以確保在所有埠中啟用了LLDP-MED。

注意：有關LLDP-MED的詳細資訊，請參閱200/300系列託管交換機上的鏈路層發現協定(LLDP)媒體端點發現(MED)網路策略配置文章。

在SG200/300上禁用CDP

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Discovery - CDP > Properties。

步驟 2.通過取消選中Enable 覈取方塊，在SG200/300系列交換機和SPA500上禁用Cisco Discovery Protocol(CDP)。此協定允許裝置在不使用LLDP的情況下相互識別對方及其屬性。

步驟 3.在Web配置實用程式中，選擇Administration > Discovery - LLDP> Neighbor Information。

步驟 4.連線裝置並檢查所連線的裝置是否顯示在LLDP鄰居資訊表中。

在SPA500系列電話上禁用CDP

Cisco Discovery Protocol(CDP)是Cisco所有產品使用的協定。此協定允許裝置在不使用LLDP的情況下相互識別對方及其屬性。您可以通過兩種方式禁用CDP：從電話介面或通過網頁。

通過電話介面禁用CDP

步驟 1.在電話介面上，選擇Settings > Network Configuration > Enable CDP。

步驟 2.輸入解鎖介面並更改屬性的代碼。電話的碼是**#.

步驟 3.在裝置上禁用CDP。

通過Web禁用CDP

步驟 1.連線到電話時，登入到Web配置實用程式並選擇System > CDP。

注意：您可以直接通過PC或通過統一通訊(UC)裝置訪問電話。如果要從Web配置實用程式更改設定，請確保已從介面啟用Web Server Writable。要在轉至的介面上啟用此功能，請選擇設定>安全配置> Web伺服器可寫，然後選擇是。

步驟 2.從CDP下拉選單中選擇no，以在電話上禁用CDP。

步驟 3.按一下「Save」以儲存變更。