目標

交換器的銅纜測試功能可測試連線埠是否可以透過RJ45聯結器連線，此外，使用虛擬纜線測試儀(VCT)還有助於確定纜線效能。 如果介面出現問題，您可以對該介面上連線的電纜執行診斷測試，以檢視其狀態。有了這些資訊，您就可以在排除介面故障時做出更好的決策。

VCT執行兩種型別的測試：

- 時域反射法(TDR)技術測試連線到埠的銅纜的品質和特性。可以測試長達140米的電纜。這些結果顯示在「銅測試」頁的「測試結果」區域中。

- 對有源XG鏈路執行數位訊號處理或基於DSP的測試以測量電纜長度。這些結果顯示在「銅纜測試」頁的「高級資訊」區域中。此測試只能在鏈路速度為10G時運行。

本文介紹VCT在千兆乙太網(GE)埠上進行的銅纜埠效能測試。

適用裝置

- Sx200系列

- Sx250系列

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.06 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

銅纜測試交換機上的埠

運行銅纜埠測試的前提條件

運行測試之前，請執行以下操作：

- 使用VCT測試電纜時，使用CAT6a資料線。

- （必填）停用交換器連線埠上的短距離模式。如果禁用短距，則基本電纜測試結果準確。若要瞭解如何配置交換機埠上的短距離設定，請按一下此處獲取說明。

- （可選）禁用節能乙太網(EEE)。 如果在要測試的埠上禁用EEE，則高級電纜測試結果會準確無誤。若要瞭解如何配置交換機埠上的EEE設定，請按一下此處。

重要事項：當測試埠時，該埠將設定為「關閉」狀態，通訊將中斷。測試後，連線埠會回復到Up狀態。建議不要在用於運行交換機基於Web的實用程式的埠上運行銅纜埠測試，因為與該裝置的通訊將中斷。

運行銅纜埠測試

附註：測試結果的準確度在高級測試的+/-10和基本測試的+/-2誤差範圍內。

步驟1.登入交換器的網路型公用程式，然後在「Display Mode」下拉式清單中選擇Advanced。

附註：本示例使用SG350X-48MP交換機。

附註：如果您有Sx300或Sx500系列交換機，請跳至步驟2。

步驟2.登入交換器的網路型公用程式，然後選擇Status and Statics > Diagnostics > Copper Test。

附註：如果您有Sx200、Sx300或Sx500系列交換機，請選擇Administration > Diagnostics > Copper Test。

步驟3.在「埠」區域，選擇要測試的埠。

附註：在本示例中，選擇了裝置2的埠GE4。

附註：如果您有非堆疊式交換機（例如Sx200、Sx250或Sx300系列交換機），請僅選擇埠。

步驟4.按一下Copper Test。

步驟5.出現訊息後，按一下OK以確認關閉連線埠，或按一下Cancel以中止測試。

「測試結果」區域將顯示以下資訊：

附註：在此範例中，連線纜線的一端已損壞。

- 上次更新 — 在連線埠上執行上次測試的時間。

- 測試結果 — 顯示電纜測試結果。可能的值：

— 確定 — 電纜已通過測試。

— 無電纜 — 電纜未連線到埠。

— 開啟電纜 — 僅連線電纜的一端。

— 短電纜 — 電纜發生短路。

— 未知測試結果 — 發生錯誤。

- 到故障的距離 — 從埠到發現故障的電纜上的位置的距離。

- 使用中連線埠狀態 — 顯示連線埠是啟動還是關閉。

在Gigabit連線埠上執行VCT時，進階資訊區域會顯示以下資訊：

- 電纜長度(Cable Length) — 提供電纜長度的估計值。

- 配對 — 正在測試的電纜線對。

- 狀態 — 線對狀態。以紅色顯示的「故障」狀態表示出現故障，而以綠色顯示的「正常」狀態表示電纜完好。

- 通道 — 指示電線是直的還是交叉的電纜通道。

- 極性 — 指示是否已啟用線對的自動極性檢測和糾正。極性表示通過線路的TX/RX。自動極性檢測和糾正允許自動調整所有RJ45埠上的佈線錯誤。

- 線對傾斜 — 線對之間的延遲差異。

在下面的示例中，損壞的電纜已更換為新的電纜。

現在，您應該已經成功地對交換機的埠進行了銅纜測試。