目標

可以修改埠設定以幫助控制通過託管網路的流量。大多數埠的預設設定對於您的網路應該已經足夠，但是，當您希望充分利用裝置時，可以手動選擇不同的選項來配置埠。

本文的目標是向您展示如何在200/300系列託管交換器上設定連線埠設定。

適用裝置

· SF/SG 200系列託管交換器

· SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

配置埠設定

步驟 1.登入交換器組態公用程式，然後選擇Port Management > Port Settings。Port Settings頁面隨即開啟：

步驟2.（可選）選中Jumbo Frames覈取方塊以在介面上啟用巨型幀。巨型幀是大小為1500位元組或更大的乙太網幀。

步驟 3.在Port Setting Table中，按一下要配置的埠的單選按鈕。

步驟 4.按一下「Edit」。出現「Port Settings」視窗：

步驟5.（可選）若要變更所選連線埠，請從Interface欄位中的下拉式清單中選擇連線埠。

步驟 6.在Port Description欄位中輸入連線埠的說明。

注意：埠型別欄位顯示當前使用的物理連線型別。

步驟 7.在「Administrative Status」欄位中按一下所需的單選按鈕，以選擇管理狀態。可用選項包括：

· Up — 啟用埠，以便它可以由PC或任何其他裝置訪問。

·關閉 — 禁用或關閉埠，使其無法訪問。

注意：埠的當前狀態顯示在Operational Status欄位中。

步驟 8.勾選Time Range欄位中的Enable核取方塊，以指定連線埠應啟用的時間。

步驟 9.如果在第8步中啟用了時間範圍，請從時間範圍名稱下拉選單中選擇預配置的時間範圍。

註：時間範圍的當前運行狀態顯示在「運行時間 — 範圍狀態」字段中。

註：時間範圍僅適用於SF/SG 300系列託管交換機。有關如何配置時間範圍的詳細資訊，請參閱在300系列託管交換機上配置802.1X時間範圍文章。

步驟 10.選中Reactivate Suspended Port欄位中的Enable覈取方塊以重新啟用已暫停的埠。連線埠可以由交換器上之前執行的任何其他安全組態來掛起。

步驟 11.選中Auto Negotiation欄位中的Enable覈取方塊以啟用自動協商。這樣埠就可以將其傳輸引數通告給連線的另一端。

注意：如果未選中「自動協商」覈取方塊，則隨後可從Administrative Port Speed和Administrative Duplex Mode欄位中選擇傳輸速度和雙工模式。

注意：Operational Auto-Negotiation欄位顯示連線埠上的目前自動交涉狀態。

步驟 12.從Administrative Port Speed選單中按一下其中一個可用的單選按鈕，以配置埠上的速度：

· 10 — 此選項將埠的傳輸速度設定為10 Mbps

· 100 — 此選項將埠的傳輸速度設定為100 Mbps

注意：Operational Port Speed欄位顯示協商結果的當前埠速度。

步驟 13.從「Administrative Duplex Mode」欄位中選擇單選按鈕。只有在禁用了自動交涉，且埠速度設定為10M或100M時，此欄位才可配置。在1G的埠速度下，模式始終為全雙工。 可用選項定義如下：

·全功能 — 連線埠可以同時傳輸和接收。

·半雙工 — 連線埠可以傳輸或接收，但不能同時執行兩者。

註： Operational Duplex Mode 欄位顯示連線埠的目前雙工模式。

步驟 14.在Auto Advertisement欄位中選中所需選項的覈取方塊。此區域中的選項僅在啟用自動協商後可用。 可用選項定義如下：

·最大功能 — 可以接受所有埠速度和雙工模式設定。

· 10 Half - 10 Mbps速度和半雙工模式。

· 10全 — 10 Mbps速度和全雙工模式。

· 100 Half - 100 Mbps速度和半雙工模式。

· 100全 — 100 Mbps速度和全雙工模式。

· 1000全雙工 — 1000 Mbps速度和全雙工模式。

注意：Operational Advertisement欄位顯示當前向鄰居通告的功能。

注意: Neighbor Advertisement欄位顯示鄰居裝置（即連線另一端的裝置）通告的功能。

步驟 15.選中Back Pressure欄位中的Enable覈取方塊，以便在埠交換機擁塞時減緩資料的接收。此選項只能在半雙工模式下使用。

步驟 16.從Flow Control（流量控制）欄位選擇單選按鈕。可用選項定義如下：

·啟用 — 啟用802.3x流量控制。

·禁用 — 禁用802.3x流量控制。

·自動交涉 — 在連線埠上啟用流量控制的自動交涉。這僅在全雙工模式下運作。

步驟 17.按一下MDI/MDIX欄位中的單選按鈕。 MDI/MDIX代表具有交叉的介質相關介面/介質相關介面。可用選項定義如下：

· MDIX — 交換傳輸和接收連線埠對。

· MDI — 使用直通電纜將此交換機連線到工作站。

·自動 — 配置此交換機以自動檢測到另一裝置的連線的正確引腳。

註：「Operational MDI/MDIX」欄位顯示當前MDI/MDIX狀態。

步驟 18.勾選Protected Port欄位中的Enable核取方塊，為連線埠提供增強的安全性。

步驟 19.按一下頁面底部的Apply。

將介面配置應用到多個介面

步驟 1.按一下要複製其配置的介面的單選按鈕。

步驟 3.按一下複製設定。出現「Copy Settings」視窗。

步驟 4.輸入要應用配置的介面範圍。您可以使用介面編號或介面名稱作為輸入。可以輸入以逗號分隔的每個介面（例如：1、3、5或GE1、GE3、GE5），也可以輸入介面範圍（例如：1-5或GE1-GE5）。

步驟 5.按一下「Apply」以儲存組態。

下圖說明設定之後的變更。