目標

虛擬區域網路(VLAN)主要用於在主機之間形成群組，而不管主機的實際位置如何。因此，VLAN通過幫助主機之間形成組來提高安全性。設定VLAN的最常見原因之一是為語音設定一個VLAN，為資料設定一個單獨的VLAN。儘管使用的是同一網路，但它會為這兩種型別的資料轉發資料包。

本文定義了各種協定組，並有助於新增新的基於協定的組。通過這些設定，可以定義基於協定的組並將其繫結到埠；因此，將源自協定組的每個資料包分配給該頁上配置的VLAN。

適用裝置

- Sx200系列

- Sx300系列

- Sx250系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500 系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.5.02 - Sx200系列、Sx300系列和Sx500系列

- 2.2.0.66 - Sx250系列、Sx350系列、SG350X系列和Sx550X系列

建立VLAN

步驟 1.登入到交換機的基於Web的實用程式，然後從右上角的Display Mode下拉選單中選擇Advanced。

步驟 2.選擇VLAN管理> VLAN組>基於協定的組。

步驟 3.在基於協定的組表中按一下Add以建立基於協定的組。

步驟 4.在Encapsulation區域中為要使用的協定型別選擇單選按鈕。

- Ethernet V2 — 此引數是指乙太網鏈路上的資料包。

- LLC-SNAP(rfc1042) — 此引數是指使用子網路存取通訊協定(LLC-SNAP)的邏輯連結控制。這些協定結合使用，可確保資料在網路中有效傳輸。

- LLC — 此引數是指邏輯連結控制(LLC)。它是資料鏈路層的子層，充當介質訪問控制子層和網路層之間的介面。

步驟 5.如果選擇乙太網V2，請繼續此步驟。否則，請繼續步驟6。從Ethernet Type（乙太網型別）下拉選單中，選擇一個乙太網型別，以指示將哪個協定封裝到乙太網幀的負載中。選項包括：

- IP(0x0800) — 具有IPv4資料包的乙太網V2幀。

- IPX(0x8137-0x8138) — 帶有網際網路資料包交換(IPX)的乙太網V2幀。

- IPv6(0x86DD) — 具有IPv6資料包的乙太網V2幀。

- ARP(0x0806) — 帶有地址解析協定(ARP)資料包的乙太網V2幀。

- 使用者定義 — 管理員可以在各自的欄位中輸入協定值和組ID。

注意：在本例中，選擇了IP。

步驟 6.如果您在步驟4中選擇了LLC-SNAP(rfc1042)或LLC，請繼續此步驟。在Protocol Value欄位中，輸入協定值。範圍為0x0600-0xFFFF。

步驟 7.在「Group ID」欄位中，輸入協定的組ID。您可以指定一個介於1和2147483647之間的數字。

步驟 8.按一下「Apply」。

現在，您已成功配置基於協定的組VLAN。