目標

虛擬LAN(VLAN)允許一組未連線到同一台交換器的主機進行通訊，就如同它們位於同一個廣播網域中一樣。具有VLAN流量的介面需要將VLAN分配給該介面，否則資料包可能會被丟棄。當為介面啟用GARP VLAN註冊協定(GVRP)時，可以動態分配VLAN，無需手動分配。

本檔案將說明如何在200/300交換器系列上設定本地VLAN。

適用裝置

· 200系列交換器

· 300系列交換器

本徵VLAN配置

步驟 1.在Web配置實用程式中，選擇VLAN Management > Default VLAN Settings。將開啟預設VLAN設定頁面：

步驟 2.在重新啟動後的預設VLAN ID欄位中，輸入您的本徵VLAN ID號VLAN。

步驟 3.在Web配置實用程式中，選擇Administration > Management Interface > IPv4 Interface。IPv4 Interface頁面隨即開啟：

步驟 4.在Management VLAN下拉選單中選擇要作為管理/本地VLAN的VLAN。

步驟 5. 在IP Address欄位中為管理VLAN分配IP地址。

步驟 6.按一下「Apply」以儲存設定。