目標

將網際網路通訊協定(VoIP)裝置的流量指派給特定VLAN時，會使用語音虛擬區域網路(VLAN)，該VLAN由IP電話、VoIP端點及語音系統等語音裝置組成。交換機可以自動檢測埠成員並將其新增到語音VLAN，並將已配置的服務品質(QoS)分配給來自語音VLAN的資料包。如果語音裝置位於不同的語音VLAN中，則需要IP路由器來提供通訊。

組織唯一識別符號(OUI)由電氣和電子工程師協會(Institute of Electrical and Electronics Engineers， Incorporated)註冊機構指定。由於IP電話製造商的數量有限而且眾所周知，已知的OUI值會導致將相關幀和看到它們的埠自動分配給語音VLAN。

注意：要詳細瞭解如何配置交換機上的電話OUI設定，請單擊此處獲取說明。

可以在以下模式之一中將每個埠的QoS屬性分配給語音資料包：

- 全部 — 配置到語音VLAN的QoS值將應用到介面上收到的所有傳入幀，並分類到語音VLAN。

- 電話來源MAC位址 — 為語音VLAN設定的QoS值會套用到分類為語音VLAN且包含與已設定電話OUI相符的來源MAC位址中的OUI的任何傳入訊框。

基於Web的實用程式的Telephony OUI Interface頁面允許您根據OUI識別符號將介面新增到語音VLAN，還用於在語音VLAN上配置OUI QoS模式。

本文提供如何在交換機上配置電話OUI介面設定的說明。

適用裝置

- Sx200系列

- Sx250系列

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500 系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.06 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

在交換機上配置電話OUI設定

重要:繼續下面的步驟之前，請確保在交換機上配置了VLAN。要瞭解如何配置交換機上的VLAN設定，請按一下此處獲取說明。

步驟 1.登入到基於Web的實用程式，然後從「顯示模式」下拉選單中選擇「高級」。

注意：如果您有Sx200、Sx300或Sx500系列交換機，請跳至步驟2。

步驟 2.選擇VLAN Management > Voice VLAN > Telephone OUI Interface。

注意：選單選項可能會因您使用的開關而異。本示例使用SG350X交換機。

步驟 3.從Interface Type下拉選單中選擇介面。

選項包括：

- 連線埠 — 如果需要只選擇單一連線埠，請在「Interface Type」下拉式清單中選擇Port。

- LAG — 從Interface Type下拉選單中，選擇要配置的LAG。這會影響LAG配置中定義的埠組。

注意：在本示例中，選擇了裝置1的埠。

步驟 4.按一下Go可顯示介面上的埠或LAG的清單。

步驟 5.點選要修改的埠或LAG的單選按鈕。

注意：在本示例中，按一下GE4。

步驟 6.向下滾動頁面，然後按一下Edit。

步驟7。（可選）點選與要配置的介面對應的單選按鈕。

選項包括：

- 裝置 — 從Unit下拉選單中，選擇要配置的埠。這將影響所選的單個埠。

注意：如果您有Sx500交換機，此選項將顯示為「裝置/埠」。

- LAG — 從LAG下拉選單中，選擇要配置的LAG。這會影響LAG配置中定義的埠組。

注意：在本示例中，選擇了裝置1的埠GE4。

步驟 8.勾選「Telephony OUI VLAN Membership」覈取方塊，將介面設定為基於電話OUI的語音VLAN的埠。如果收到的封包與電話OUI中設定的介面相符，則該連線埠會包含在語音VLAN中。

步驟 9.點選與介面所需的語音VLAN QoS模式對應的單選按鈕。

選項包括：

- 全部 — QoS引數僅用於按語音VLAN排序的資料包。

- 電話來源MAC位址 — QoS引數僅用於來自IP電話的封包。

注意：在本示例中，選擇了「全部」。

步驟 10.按一下「Apply」，然後按一下「Close」。

步驟11。（可選）按一下Save，將設定儲存到啟動組態檔中。

現在，您應該在交換機上配置電話OUI介面設定。