目標

將網際網路通訊協定(VoIP)裝置的流量指派給特定VLAN時，會使用語音虛擬區域網路(VLAN)，該VLAN由IP電話、VoIP端點及語音系統等語音裝置組成。交換機可以自動檢測埠成員並將其新增到語音VLAN，並將已配置的服務品質(QoS)分配給來自語音VLAN的資料包。如果語音裝置位於不同的語音VLAN中，則需要IP路由器來提供通訊。

組織唯一識別符號(OUI)可以將特定的製造商媒體訪問控制(MAC)地址新增到OUI表中。MAC地址的前三個位元組包含製造商的識別符號，後三個位元組包含唯一站點ID。將OUI新增到表中後，如果特定IP電話在OUI表中列出，則從語音VLAN埠上的特定IP電話接收的語音會轉發到語音VLAN上。

本文提供如何在交換機上配置電話OUI設定的說明。

適用裝置

- Sx200系列

- Sx250系列

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500 系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.06 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

在交換機上配置電話OUI設定

配置電話OUI設定

重要:繼續下面的步驟之前，請確保在交換機上配置了VLAN。要瞭解如何配置交換機上的VLAN設定，請按一下此處獲取說明。

步驟 1.登入到基於Web的實用程式，然後從「顯示模式」下拉選單中選擇「高級」。

註：如果有Sx300或Sx500系列交換機，請跳至步驟2。

步驟 2.選擇VLAN Management > Voice VLAN > Telephone OUI。

注意：選單選項可能會因您使用的開關而異。本示例使用SG350X交換機。

電話OUI操作狀態區域顯示語音流量是否由OUI標識。預設情況下禁用。若要瞭解如何配置此功能，請按一下此處獲取說明。

步驟 3.從CoS/802.1p下拉選單中選擇要指定給語音流量的CoS/802.1p隊列。隊列就像一個緩衝區，可過濾出站流量，並將其保留，直到它可以通過出站埠離開交換機。

注意：在本示例中，選擇了6。

步驟 4.選中Remark CoS/802.1p覈取方塊以備註輸出流量。

步驟 5.在Auto Membership Aging Time欄位中，輸入在與埠關聯的電話的所有MAC地址超時後，從語音VLAN中刪除埠的時間延遲。可以按天、小時和分鐘輸入該值。

注意：在本示例中，使用的老化時間是2天、12小時和30分鐘。

步驟 6.按一下「Apply」以應用設定。

步驟7.（可選）按一下Save，將設定儲存到啟動組態檔中。

現在，您應該在交換機上配置電話OUI設定。

配置電話OUI表

電話OUI表顯示以下內容：

- 電話OUI — 顯示分配給OUI的MAC地址的前六位數。

- 說明(Description) — 顯示相應的OUI說明。

步驟 1.按一下Add新增新的OUI。

步驟 2.在Telephony OUI欄位中輸入新的OUI。它包含三個八位元。

注意：在本示例中，使用00-34-ab。

步驟 3.在Description欄位中輸入OUI名稱。

注意：在本示例中，使用Sample Phone。

步驟 4.按一下「Apply」，然後按一下「Close」。應將電話OUI新增到電話OUI表中。

步驟5.（可選）按一下Restore Default OUI以刪除所有使用者建立的OUI，並在表中僅顯示預設OUI。

步驟6。（可選）要刪除特定的電話OUI，請選中所需的OUI的覈取方塊，然後點選Delete。

注意：在此示例中，刪除了00-34-ab。

步驟7.（可選）按一下Save，將設定儲存到啟動組態檔中。

現在，您應該在交換機上配置了Telephony OUI表。