目標

預設情況下，200/300系列託管交換機可通過網路瀏覽器通過配置實用程式進行配置。管理員和交換機之間的連線未加密。您可以啟用與安全通訊端層(SSL)通訊協定一起使用的超文字傳輸通訊協定安全(HTTPS)服務，以便透過交換器的組態公用程式，為管理員提供更安全的Web瀏覽器連線。本文解釋如何在200/300系列託管交換器上啟用HTTPS服務。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

啟用HTTPS服務

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Security > TCP/UDP Services。將開啟TCP/UDP Services頁面：

步驟 2.選中HTTPS Service覈取方塊以啟用通過SSL訪問圖形使用者介面。

步驟 3.按一下Apply以立即啟用HTTPS服務。