目標

預設情況下會建立預設VLAN，當交換機通電時，所有介面都設定為中繼模式，並作為預設VLAN的無標籤成員，這允許管理員自由地連線到配置實用程式並配置交換機。無法刪除預設VLAN，但您可以更改預設VLAN ID，因為交換機總是建立預設VLAN 1，因此可以保護交換機。如果將預設VLAN ID更改為其他數字，則交換機將為所有介面分配新的預設VLAN ID，並將所有介面設定為新預設VLAN的無標籤成員。這樣，由於預設VLAN ID值不同於1，因此會為交換機增加安全性。

本文說明如何在200/300系列託管交換器上設定預設VLAN。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

配置預設VLAN ID

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇VLAN管理>預設VLAN設定。將開啟預設VLAN設定頁面：

步驟 2.在Default VLAN ID After Reboot欄位中輸入預設VLAN ID。

步驟 3.按一下Apply儲存新的預設VLAN ID。

註：當前VLAN ID在交換機重新啟動之前生效。