目標

隊列用於儲存流量，直到交換機能夠自由處理該流量。 交換器上的每個連線埠/LAG具有四個輸入（輸入）佇列和四個輸出（輸出）佇列。 輸出速率是交換器傳送封包的速率。 可以基於每個埠的每隊列執行出口速率限制。這表示可以為交換器上每個連線埠上的每個特定佇列限制輸出速率。 輸出整形是輸出速率限制的一種形式。 當目的地期望資料流流暢而非資料突發不規則時，輸出整形非常有用。交換機可以限制管理幀以外的所有幀。本文說明如何在200/300系列交換器上設定每個佇列的輸出調節。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

設定每個佇列的輸出調節

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Quality of Service > General > Egress Shaping per Queue。將開啟Egress Shaping Per Queue頁面：

步驟2.在「Interface Type」下拉式清單中選擇Port以顯示連線埠清單，或選擇LAG以顯示連結彙總清單，然後按一下Go。

步驟4.按一下要編輯的Port/LAG的單選按鈕。

步驟5.按一下編輯以編輯引數。  出現Edit Egress Shaping Per Queue視窗：

步驟6.按一下Port選擇特定埠，或按一下LAG選擇鏈路聚合（埠捆綁）。

步驟7.從Interface下拉選單中，選擇要編輯的Port/LAG。

步驟8.對於隊列1-4，選中要啟用出口整形的每個隊列的Enable覈取方塊。

步驟10.在Committed Information Rate(CIR)欄位中，輸入可以每秒千位元(kbps)格式傳送的最大資料速率。值範圍為64到1000000 kpbs。

步驟11.在「承諾突發大小(CBS)」欄位中，輸入可傳送資料的最大突發大小（位元組）。值範圍為4096到16762902位元組。CBS是指在資料突發量超過CIR時允許傳送的資料量。

步驟12.按一下Apply儲存設定，然後按一下Close退出Edit Egress Shaping Per Queue視窗，或按一下Close放棄設定。

按佇列複製輸出調節

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Quality of Service > General > Egress Shaping per Queue。將開啟「Egress Shaping per Queue」頁面：

步驟2.在「Interface Type」下拉式清單中選擇Port以顯示連線埠清單，或選擇LAG以顯示連結彙總清單，然後按一下Go。

步驟4.按一下要編輯的Port/LAG的單選按鈕。

步驟5.按一下Copy Settings，將所選埠/LAG的設定複製到另一個埠/LAG。  出現「Copy Settings」視窗：

步驟6.在複製配置欄位中，輸入要複製選定埠設定的埠/LAG。

步驟7.按一下「Apply」以儲存設定，或按一下「Close」以放棄設定。