目標

200/300系列託管交換器提供對EtherLike統計資訊的存取。這些統計資訊是與物理層的錯誤（例如與硬體相關的錯誤）相關的資訊。發生這些錯誤的原因可能是基本網路元件（如銅纜、介面和網路介面卡[NIC]）出現故障。在出現連線問題時，這些統計資訊有助於確定問題的原因。本文說明200/300系列託管交換器上的Etherlike頁面上的資訊。

適用裝置

·SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

Etherlike統計資訊

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Status and Statistics > Etherlike。Etherlike頁面隨即開啟：

步驟 2.在Interface（介面）欄位中點選可用介面型別之一的單選按鈕。可用的介面型別包括：

·埠 — 從Port下拉選單選擇要從中檢視Etherlike統計資訊的物理埠。

· LAG — 從Link Aggregation Group(LAG)下拉選單選擇要從中檢視Etherlike統計資訊的LAG埠。LAG埠是結合了多個物理埠的功能以提供更多頻寬的邏輯埠。

步驟 3.按一下其中一個可用單選按鈕以刷新「刷新率」欄位中的類似乙太網統計資訊。可用選項包括：

·無刷新 — Etherlike頁面從不刷新。

· 15秒 — 每15秒刷新一次Etherlike頁面。

· 30秒 — 每30秒刷新一次Etherlike頁面。

· 60秒 — 每60秒刷新一次Etherlike頁面。

Etherlike頁顯示所選介面上的以下Etherlike統計資訊：

·幀校驗序列(FCS)錯誤 — 顯示接收的未通過循環冗餘校驗(CRC)的幀。CRC檢測幀是否以正確的順序到達目的地。每個幀都攜帶一個CRC號，該CRC號在到達目的地時進行測試。如果幀之間的CRC號匹配，則資料包不包含錯誤。如果失敗，則封包損毀，然後遭捨棄。

·單個衝突幀 — 涉及單個衝突但最終成功傳輸的幀數。

·延遲衝突 — 在前512位資料之後檢測到的衝突數量。

·過度衝突 — 由於過度衝突而被拒絕的傳輸數量。

·超大資料包 — 接收的超過2000個八位位元組的資料包數。

·內部MAC接收錯誤 — 由於接收方上的錯誤而拒絕的幀數。

·接收的暫停訊框 — 接收的流量控制暫停訊框數量。

·傳輸的暫停訊框 — 傳輸的流量控制暫停訊框數量。

步驟2.（可選）按一下Clear Interface Counters以清除所選介面上的Etherlike統計資料計數器。

步驟3.（可選）如果要清除所有介面上的Etherlike統計計數器，請按一下Clear All Interface Counters。