目標

組播支援使用者之間的通訊。使用200/300系列託管交換機，您可以通過IP地址定義組播組。當交換器透過設定為多點傳送用途的VLAN收到多點傳送封包時，VLAN會將多點傳送封包對應到多點傳送群組的IP位址，且群組的所有成員都會收到多點傳送封包。使用此選項，您可以選擇交換機上用於組播目的的介面，這些介面將組播流量與其他流量分開。

本文說明如何在200/300系列託管交換器上設定IP多點傳送群組位址。

適用裝置 | 韌體版本

- SF/SG 200系列 | 1.3.0.62（下載最新版本）

- SF/SG 300系列 | 1.3.0.62（下載最新版本）

啟用網橋組播

要使IP組播正常工作，必須啟用網橋組播。

登入到Web配置實用程式，然後選擇Multicast > Properties。Properties頁面隨即開啟。

在Bridge Multicast Filtering Status欄位中，選中Enable覈取方塊。

按一下「Apply」。

配置IP組播組地址

新增組播組地址

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇Multicast > IP Multicast Group Address。將開啟IP Multicast Group Address頁面。

按一下「Add」。系統將顯示Add IP Multicast Group Address視窗。

步驟 2.在VLAN ID欄位中，輸入IP組播組的VLAN的VLAN ID號。

在IP version欄位中，按一下以下任一項：

- 第6版 — 使用第6版組播IP地址。

- 版本4 — 使用版本4組播IP地址。

在IP Multicast Group Address欄位中，輸入有效的組播IP地址。對於版本4 IP地址，範圍是從224.0.0.0到239.255.255.255。對於版本6,IP地址使用字首ff00::/8，並選擇所需的組播地址型別。

（可選）要啟用從其傳送組播資料包的特定源IP地址，請選中Include覈取方塊。

如果選中Source Specific覈取方塊，請在Source IP Address欄位中輸入版本6或版本4的源IP地址。

按一下「Apply」。

篩選IP多點傳送群組

步驟 1.要查詢特定的組播組，可以使用過濾器。選中相應的覈取方塊：

- VLAN ID等於 — 使用其VLAN ID過濾組播組。在欄位中輸入各自的VLAN ID。

- IP版本等於 — 根據組播組的IP版本過濾該組。從下拉選單中選擇所需的IP版本。

- IP Multicast Group Address equals - To filter the multicast group with its IP address， in the field the proper IP address of the multicast group。

- 源IP地址等於 — 使用其源IP地址過濾組播組。在此欄位中輸入傳送組播資料包的裝置的源IP地址。

按一下「Go」。

步驟2.（可選）要刪除IP組播組，請選中IP組播組的覈取方塊，然後點選Delete。

將介面新增到IP組播組

步驟 1.按一下「Details」。出現IP Multicast Interface Settings視窗。

步驟 2.在Filter: Interface Type equals to下拉選單中，選擇是顯示埠介面還是LAG（鏈路聚合組）介面。LAG將單個介面合併到單個邏輯鏈路中，可提供最多八個物理鏈路的聚合頻寬。

按一下「Go」。

對於每個介面，選擇介面與IP組播組的關聯方式。對於每個介面，按一下以下任一選項：

- 靜態 — 將介面作為靜態成員新增到IP組播組。

- Forbidden — 表示不允許此介面加入IP組播組。

- None — 表示此介面當前不屬於IP組播組。

按一下「Apply」。

結論

現在，您已瞭解如何在200/300系列託管交換機上配置IP組播組地址。

如需此系列交換器上數十篇文章的連結或下載最新韌體，請按一下這裡。

觀看與本文相關的影片...

按一下此處以觀看思科的技術演講