目標

組播支援使用者之間的通訊。使用200/300系列託管交換機，您可以通過MAC地址定義組播組。當交換器透過設定為多點傳送用途的VLAN收到多點傳送封包時，VLAN會將多點傳送封包對應到MAC群組，而該群組的所有成員都會收到多點傳送封包。使用此選項，您可以選擇交換機上用於組播目的的介面，這些介面將組播流量與其他流量分開。

本文說明如何在200/300系列託管交換器上設定用於多點傳送的MAC群組位址。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列

軟體版本

•1.3.0.62

配置MAC組地址

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Multicast > MAC Group Address。將開啟MAC Group Address頁面。

步驟2.按一下「Add」。系統將顯示Add MAC Group Address視窗。

步驟3.在VLAN ID欄位中，輸入您希望MAC組擁有的VLAN的ID號。

步驟4.在MAC Group Address欄位中，輸入標識組播組的MAC地址。

步驟5.按一下「Apply」。

步驟6.（可選）要查詢MAC組播組，可以過濾VLAN ID和/或MAC組地址。在Filter欄位中，選中相應的覈取方塊，然後按一下Go開始搜尋MAC組播組：

· VLAN ID等於 — 輸入MAC組播組的VLAN ID。

· MAC組地址等於 — 輸入MAC組播組的MAC地址。

步驟7.要將交換機的介面註冊到MAC組播組，請選中所需組的覈取方塊，然後按一下Details。出現「MAC Group Address Settings」視窗。

步驟8.在Filter: Interface Type equals下拉選單中，選擇顯示埠介面還是LAG（鏈路聚合組）介面。

步驟9.按一下「Go」。

步驟10.對於每個介面，選擇介面與MAC組播組的關聯方式。對於每個介面，按一下以下任一選項：

·靜態 — 將介面作為靜態成員新增到MAC組播組。

·已禁止 — 表示不允許此介面加入MAC組播組。

·無 — 表示此介面當前不屬於MAC組播組。

步驟11.按一下「Apply」。