目標

媒體訪問控制地址（MAC地址）是分配給網路介面的唯一識別符號，用於物理網段上的通訊。通常MAC地址是自動分配的。

本檔案介紹如何監控由VLAN/介面得知的MAC位址。

適用裝置

所有思科業務可管理交換機。

監控動態MAC地址

1.使用交換機GUI管理工具導航到MAC地址表>動態地址。

2.您可以找到並篩選交換器上特定介面或VLAN目前得知的MAC位址清單。

3.搜尋篩選是根據VLAN、MAC Address或Interface或三者的任意組合。

4.按一下清除表以清除交換機上的動態MAC地址表。