目標

200/300系列託管交換機提供Smartports。Smartports檢測當前連線到交換機的裝置，並自動應用配置或宏來正確配置此裝置。您可以編輯介面將此設定應用於特定裝置。Smartports是設定連線到交換機的不同裝置的好方法。本文說明如何在200/300系列託管交換器上的介面上設定Smartport。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

Smartport介面配置

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇Smartport >介面設定。Interface Settings頁面隨即開啟：

步驟 2.在Reapply Smartport Macro欄位中，按一下可用單選按鈕之一以選擇要重新應用宏的裝置：

·所有交換機、路由器和無線接入點 — 宏重新應用於所有交換機、路由器和無線接入點。

·所有交換機 — 僅對交換機重新應用宏。

·所有路由器 — 宏僅重新應用於路由器。

·所有無線接入點 — 宏僅重新應用於無線接入點。

步驟 3.按一下Apply以在所選裝置上重新應用宏。

注意：只有Smartport宏失敗且介面型別未知時，才會啟用Show Diagnostics、Reapply和Reset All Unknown Smartports按鈕。如果是這種情況，請按一下Show Diagnostic檢視宏失敗的位置。修復宏後，可以按一下Reapply重新應用宏。如果問題仍然存在，請按一下Reset All Unknown Smartports將介面設定為預設值。一旦宏完全固定，就可以重新應用該宏。

步驟 4.要編輯特定介面的Auto Smartport配置，請按一下要編輯的介面的單選按鈕。

步驟 5.按一下「Edit」。出現「Edit Interface Setting」視窗。

註：如果要編輯LAG（鏈路聚合組）介面，請按一下LAG。從LAG下拉選單中，選擇要編輯的LAG。LAG將單個介面合併到單個邏輯鏈路中，可提供最多八個物理鏈路的聚合頻寬。

Smartport Type欄位顯示所選介面上配置的當前Smartport型別。

步驟 6.從Smartport應用程式下拉選單中選擇要應用於所選介面的應用程式。

Smartport Application Method欄位顯示應用於所選介面的當前方法。預設情況下，介面分配有Auto Smartport應用方法。如果沒有從步驟6中選擇應用程式，則Auto Smartport將根據CDP（思科發現協定）和/或LLDP（鏈路層發現協定）中提供的資訊選擇應用程式，CDP是收集交換機上所連線裝置的所有必要資訊的協定。

步驟 7.在Persistent Status欄位中，選中Enabled覈取方塊以在介面上啟用持久狀態。僅當在步驟6中選擇了Auto Smartport作為Smartport應用程式時，此選項才可用。啟用持續狀態後，即使介面關閉或交換器重新開機，自動智慧連線埠仍會保留在介面中。

步驟 8.「宏引數」欄位顯示最多三個宏引數的下一個資訊。這些引數隨步驟5中所選Smartport應用而變化。將顯示以下引數：

·引數名稱 — 顯示當前宏中引數的名稱。

·引數值 — 顯示宏的當前引數值。對於引數1值，此值表示埠允許的最大主機/裝置數。對於引數2值，此值表示分配給埠的VLAN ID。可以編輯「引數1」和「引數2」值，但不能編輯「引數3」值。引數3值是固定的，無法修改。

·引數說明 — 顯示引數的簡要說明。

步驟8.（可選）按一下Reset，將目前介面設定為預設值。

步驟 9.按一下「Apply」以儲存組態。

將Smartport介面配置應用到多個介面

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇Smartport >介面設定。Interface Settings頁面隨即開啟：

步驟 2.按一下要應用於多個介面的介面的單選按鈕。

步驟 3.按一下複製設定。出現「Copy Settings」視窗。

步驟 4.在To欄位中，輸入要應用步驟2中所選介面配置的介面。您可以輸入單個介面或一系列介面。您可以使用介面編號或介面名稱作為輸入。可以輸入以逗號分隔的每個介面（例如：1、3、5或GE1、GE3、GE5），也可以輸入介面範圍（例如：1-5或GE1-GE5）。

步驟 5.按一下「Apply」以儲存組態。

下圖說明設定之後的變更。