目標

200/300系列託管交換機附帶針對Smartports預配置的宏。這些宏是一組命令集，用於通過Smartport自動配置檢測到的裝置。200/300系列託管交換器允許您編輯給定宏的最大兩個引數。您可以編輯這些引數，以便特定宏可以更好地適應您的網路需求。本文說明如何在200/300系列託管交換器上編輯Smartport型別宏。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

編輯Smartport型別宏

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇Smartport > Smartport Type Settings。將開啟Smartport Type Settings頁面：

步驟2.（可選）要檢視宏，請按一下宏型別的單選按鈕，然後按一下檢視宏源。

步驟 3.按一下要編輯的宏的單選按鈕。

步驟 4.按一下「Edit」。出現「Edit Macro Type Setting」視窗。

步驟5.（可選）如果要編輯除「埠型別」欄位中所選宏以外的其它宏，請從下拉選單中選擇要編輯的所需宏。

註：「宏名稱」欄位顯示選擇編輯的宏的名稱。

步驟 6.在Macro Type欄位中，按一下其中一個可用的單選按鈕以選擇宏的型別：

·內建宏 — 預設內建宏。

·使用者定義的宏 — 使用者在CLI（命令列介面）模式下建立的宏。只有通過CLI將使用者定義的宏新增到交換機時，此單選按鈕才可用。

— 使用者定義的宏 — 從下拉選單中選擇使用者定義的宏。

步驟 7.在Macro Parameters欄位中，最多可以編輯宏的兩組引數。第三個引數用於預設語音VLAN。可用的引數有：

·引數名稱 — 顯示引數的名稱。

·引數值 — 顯示引數的值集。要編輯此值，請在「引數值」欄位中輸入此引數的新值。

·引數說明 — 顯示此引數的說明。

步驟 8.按一下「Apply」以儲存組態。

下圖說明設定之後的變更。