目標

介質訪問控制地址（MAC地址）是分配給網路介面的唯一識別符號，用於在物理網段上進行通訊。200/300系列託管交換器允許您設定靜態MAC位址。靜態MAC地址為特定介面提供安全性。使用靜態MAC地址時，可以確保交換機在任何特定介面上只偵聽來自特定靜態MAC地址的流量。來自通過該介面的其他MAC地址的所有其他流量都會被交換機丟棄。

本文的目的是解釋如何在200/300系列託管交換機上配置靜態MAC地址。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

靜態MAC地址

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇MAC地址表>靜態地址。Static Addresses頁面隨即開啟：

步驟 2.按一下「Add」。Add Static Address視窗開啟：

步驟 3.在VLAN ID欄位中的VLAN下拉清單中，選擇要套用到靜態MAC位址的VLAN。

步驟 4.在「MAC Address」欄位中，輸入MAC地址。

步驟 5.在Interface欄位中，選擇所需的單選按鈕。

·埠 — 在「埠」下拉選單中，選擇要應用靜態MAC地址的所需埠。

· LAG — 在鏈路聚合組(LAG)下拉選單中，選擇所需的LAG以應用靜態MAC地址。

步驟 6.在Status欄位中，選擇所需的單選按鈕。

·永久 — 將靜態MAC地址永久設定在選定的VLAN和介面上。

·重置時刪除 — 交換機重新啟動後，靜態MAC地址將被刪除。

·超時時刪除 — 靜態MAC地址將在交換機上設定超時值後自動刪除。

·安全 — 如果介面處於經典鎖定模式，則靜態MAC地址是安全的。當介面處於經典鎖定模式時，新增到該特定介面的所有mac地址都會被鎖定，該介面不會獲知任何新的MAC地址。

步驟 7.按一下「Apply」。

步驟8.（可選）要刪除靜態MAC地址，請選中所需的MAC地址對應的覈取方塊，然後點選Delete。