目標

遠端網路監控(RMON)提供管理員可用來監控、分析和排除LAN故障的資訊。Statistics頁顯示有關物理層資料包大小和錯誤的詳細資訊。顯示的資訊符合RMON標準。

本文的目的是解釋如何檢視200/300系列託管交換機上的RMON統計資訊。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

RMON統計資訊

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Status and Statistics > RMON > Statistics。將開啟Statistics頁：

步驟 2.按一下與要顯示其統計資訊的所需介面對應的單選按鈕。

·連線埠 — 從Port下拉式清單中選擇連線埠。

· LAG — 從LAG下拉清單中選擇一個LAG。

步驟 3.在Refresh Rate欄位中，按一下與刷新統計資訊的所需時間對應的單選按鈕。

頁面的第二個區域顯示指定介面的RMON統計資訊。

·接收的位元組數 — 接收的八位元數（8位元組的封包），包括錯誤封包和訊框檢查序列(FCS)八位元數，但不包括訊框位元。

· Drop Events — 丟棄的資料包數。

·接收的資料包 — 接收的正常資料包數，包括組播和廣播資料包。

·接收的廣播資料包 — 接收的良好廣播資料包數。

·接收的組播資料包 — 接收的正確組播資料包數。

· CRC & Align Errors — 發生循環冗餘校驗(CRC)和Align錯誤的數量。從源到目的地的資料發生更改時，會出現CRC和對齊錯誤。

·Undersize Packets — 接收小於64個八位組的資料包數。

·超大資料包 — 接收的大於1518個八位位元組的資料包數。

·片段 — 接收的片段數量（包含小於64個八位元的封包，此封包不包括訊框位元，但包括FCS八位元）。

· Jabber — 接收的資料包大於1632個八位位元組的總數。此數字不包括幀位，但包括的FCS八位元有帶整數八位元的FCS錯誤（FCS錯誤），或者有帶非整數八位元的FCS錯誤（校準錯誤）。

·衝突 — 接收的衝突數量。

· 64位元組的幀 — 接收的包含64位元組的幀數。

· 65到127位元組的幀 — 收到的幀數，包含65到127個位元組。

· 128到255位元組的幀 — 收到的幀數，包含從128到255個位元組。

· 256到511位元組的幀 — 收到的幀數，包含從256到511個位元組。

· 512到1023位元組的幀 — 收到的幀數，包含從512到1023個位元組。

·大於1024位元組的幀 — 接收的幀數，包含從1024到2000位元組的幀，其中包括巨型幀。

步驟4.（可選）按一下Clear Interface Counters以重設指定介面上的所有計數器。

步驟5.（可選）按一下Clear All Interfaces Counters以重置所有介面的所有計數器。