目標

本文介紹如何配置IPv4地址，以便對200系列託管交換機具有管理訪問許可權。配置此IPv4地址後，您可以通過TELNET或Web配置實用程式訪問交換機以執行不同的管理任務。

適用裝置

· SF/SG 200系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

動態IPv4介面的配置

本節介紹如何在200系列託管系列上啟用IPv4動態地址。

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Management Interface > IPv4 Interface。IPv4 Interface頁面隨即開啟：

步驟 2.從Management VLAN下拉選單中選擇用於通過TELNET或通過Web配置實用程式訪問交換機的管理VLAN。

步驟 3.在IP Address Type欄位中點選Dynamic，使交換機能夠動態分配IP地址。

步驟4.（可選）在Renew IP Address Now欄位中，要獲取新的IP地址，請選中Renew IP Address Now覈取方塊。

步驟 5.按一下「Apply」以儲存組態。

靜態IPv4介面的配置

本節介紹如何在200系列管理交換器上設定靜態IP位址。

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Management Interface > IPv4 Interface。IPv4 Interface頁面隨即開啟：

步驟 2.從Management VLAN下拉選單中選擇用於通過TELNET或通過Web配置實用程式訪問交換機的管理VLAN。

步驟 3.按一下Static，在IP Address Type欄位中配置靜態IPv4地址。

步驟 4.在IP Address欄位中輸入所需的IPv4地址。

步驟 5.點選Mask欄位中某個可用選項的單選按鈕以輸入子網掩碼地址：

·網路掩碼 — 允許輸入與步驟4中輸入的IP地址對應的子網掩碼。

·字首長度 — 允許您輸入步驟4中輸入的IP地址的子網掩碼（字首格式）。

步驟6.點選其中一個可用選項的單選按鈕，在Administrative Default Gateway欄位中定義預設網關IP地址：

·使用者定義 — 允許您配置預設網關。在相鄰欄位中輸入正確的IP地址。

·無 — 如果未配置預設網關，請按一下此選項。

注意：Operational Default Gateway欄位顯示當前預設網關的IP地址。

步驟 7.按一下「Apply」以儲存組態。