目標

Cisco Discovery Protocol(CDP)是鏈路層Cisco專有協定，允許Cisco裝置無論IP連線與否都進行通訊。它主要用於通訊協定地址和裝置功能。CDP傳送包含型別長度值(TLV)的訊框，型別長度值是連線埠和/或連線的不同屬性。

本檔案將說明200/300系列托管交換器上「CDP鄰居資訊」頁面上顯示的資訊。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

CDP鄰居資訊

本節說明如何存取CDP Neighbor Information頁面，其中說明了CDP通訊協定提供的有關連線裝置、鄰居和交換器的資訊。

步驟1.登入到Web配置應用工具，然後選擇Administration > Discovery - CDP > CDP Neighbor Information。CDP Neighbor Information頁面開啟：

步驟2.（可選）若要篩選有關在給定介面上連線的鄰居的資訊，請在「篩選器」欄位中選中「篩選」覈取方塊，從「本地介面等於」下拉選單中選擇一個介面，然後按一下「開始」。

步驟3.（可選）若要清除篩選條件搜尋，請按一下Clear Filter。

步驟4.（可選）若要清除CDP鄰居資訊表，請按一下清除表。

步驟5.（可選）若要刷新CDP鄰居資訊表，請按一下刷新。

圖中顯示了包含交換機已與其形成CDP關係的所有裝置的表。顯示每個鄰居裝置的基本資訊。

·裝置ID — 顯示鄰居裝置的MAC地址或序列號。

·本地介面 — 顯示鄰居裝置插入本地交換機上的物理埠。

·通告版本 — 顯示使用的CDP版本。

·生存時間（秒） — 顯示接收CDP資料包的時間長短。

·功能 — 顯示鄰居裝置可以執行的操作型別。

·平台 — 顯示鄰居裝置的平台名稱、編號和產品ID(PID)。

·鄰居介面 — 顯示交換機所連線的鄰居裝置上的埠。

步驟6.要檢視有關鄰居裝置的詳細資訊，請按一下該裝置的單選按鈕，然後按一下Details。出現「CDP Neighbor Details」視窗。

·裝置ID TLV — 顯示鄰居裝置的MAC地址或序列號。

·本地介面 — 顯示鄰居裝置插入本地交換機上的物理埠。

·通告版本 — 顯示正在使用的CDP版本。

·生存時間 — 顯示CDP資料包在幾秒鐘內接收的時間。

·功能 — 顯示鄰居裝置可以執行的操作型別。

·平台 — 顯示鄰居裝置的平台名稱、編號和產品ID(PID)。

·鄰居介面 — 顯示交換機所連線的鄰居裝置上的埠。

·本徵VLAN — 顯示鄰居裝置上埠的本徵VLAN。

·雙工 — 顯示鄰居裝置上的埠是否以全雙工或半雙工模式工作。

·地址 — 顯示鄰居裝置上分配的網路層地址。

·已耗電 — 顯示鄰居裝置介面上的耗電量。

·版本 — 顯示當前在鄰居裝置上運行的韌體。