目標

鏈路層發現協定(LLDP)的主要功能是確保安裝在給定網路上的網路裝置能正確將自己通告給鄰居，並使裝置能夠儲存有關其鄰居的發現資訊。此通訊協定對於疑難排解很有用。300系列託管交換機提供不同的LLDP屬性，您可以手動配置。通過這種方式，您可以獲得網路中不同事件的更準確資訊，從而更快速地檢測可能的連線問題。本文說明如何在200/300系列託管交換器上設定LLDP屬性。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

LLDP屬性設定

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Discovery - LLDP > Properties。Properties頁面隨即開啟：

步驟2.在LLDP Status欄位中，選中Enable覈取方塊以在交換機上啟用LLDP。

注意：如果未啟用LLDP，請點選單選按鈕，以便在收到與所選條件匹配的資料包時執行操作：

·過濾 — 刪除資料包。

·泛洪 — 將封包轉送到所有VLAN成員。

步驟3.TLV Advertise Interval欄位設定傳送LLDP通告更新的速率（以秒為單位）。 按一下其中一個可用選項的單選按鈕以設定引數：

·使用預設值 — 使用此引數的預設值。

·使用者定義 — 可以在給定欄位中輸入此引數的定義值。

步驟4.Topology Change SNMP Notification Interval欄位設定交換機拓撲更改時通知的最小時間間隔（秒）。 按一下其中一個可用選項的單選按鈕以設定此引數：

·使用預設值 — 使用此引數的預設值。

·使用者定義 — 可以在給定欄位中輸入此引數的定義值。

步驟5.Hold Multiplier欄位設定LLDP資料包在被丟棄之前保留的時間量。此單位以TLV通告間隔的倍數來衡量。例如，如果TLV通告間隔為20秒，而保持乘數為4，則LLDP資料包將在80秒後丟棄。 按一下可用選項之一的單選按鈕以設定此引數：

·使用預設值 — 使用此引數的預設值。

·使用者定義 — 可以在給定欄位中輸入此引數的定義值。

步驟6.Reinitializing Delay欄位設定從禁用到重新初始化LLDP之間的時間間隔（以秒為單位）。此事件遵循一個LLDP啟用/禁用週期。按一下其中一個可用選項的單選按鈕以設定此引數：

·使用預設值 — 使用此引數的預設值。

·使用者定義 — 可以在給定欄位中輸入此引數的定義值。

步驟7.Transmit Delay欄位設定連續的LLDP幀傳輸之間經過的時間量（以秒為單位）。這是因為LLDP本地系統管理資訊庫發生了變化。按一下其中一個可用選項的單選按鈕以設定此引數：

·使用預設值 — 使用此引數的預設值。

·使用者定義 — 可以在給定欄位中輸入此引數的定義值。

步驟8.Fast Start Repeat Count欄位設定初始化LLDP-MED快速啟動機制時傳送LLDP資料包的次數。當新媒體終端裝置連結到交換機時，會發生此事件。在此欄位中輸入所需的次數。

步驟9.按一下「Apply」以儲存組態。