目標

組播是一種技術，可在單個傳輸中同時向一組裝置傳送資訊。預設情況下，所有多點傳播訊框會傳送到VLAN中的所有連線埠。為了選擇性地僅轉發到特定埠並過濾其餘埠上的組播幀，可以利用組播過濾。組播過濾確保組播幀轉發到相關VLAN中的埠子集。

本文說明如何在200/300系列託管交換器上設定多點傳送屬性。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

多點傳送屬性

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Multicast > Properties。Properties頁面隨即開啟：

步驟 2.選中Bridge Multicast Filtering Status欄位中的Enable以啟用組播過濾。

步驟 3.從VLAN ID下拉選單中，選擇要應用組播過濾的VLAN。

步驟 4.在Forwarding Method for IPv6（IPv6的轉發方法）欄位中點選與所需轉發方法對應的單選按鈕。這定義了IPv6組播幀的轉發方式。

· MAC組地址 — 根據目的MAC地址轉發幀。

· IP組地址 — 根據目標IP地址轉發幀。

·源特定IP組地址 — 根據源地址和目標地址轉發幀。

步驟 5.在Forwarding Method for IPv4（IPv4的轉發方法）欄位中，點選與所需轉發方法對應的單選按鈕。這定義了IPv4多點傳送訊框的轉送方式。

· MAC組地址 — 根據目的MAC地址轉發幀。

· IP組地址 — 根據目標IP地址轉發幀。

·源特定IP組地址 — 根據源地址和目標地址轉發幀。

步驟 6.按一下「Apply」。

注意：要備份配置以永久儲存更改，請登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > File Management > Copy/Save configuration。Copy/Save Configuration頁面允許您儲存設定。