目標

當主機之間存在備用路由時，就會發生網路環路。擴展網路中的環路可能導致第2層交換機無限期地轉發流量，從而導致流量增加和網路效率降低。跨距樹狀目錄通訊協定(STP)在任何兩個終端站之間提供單一路徑，以避免回圈。快速跨距樹狀目錄通訊協定(RSTP)可偵測網路拓撲，藉此提供更快速的收斂速度，並建立一個沒有回圈的網路。當網路拓撲是自然樹結構時，這是最有效的。

本文說明如何在200/300系列託管交換器上設定每個連線埠的RSTP。

適用裝置

- SF/SG 200和SF/SG 300系列

軟體版本

- 1.3.0.62

生成樹全域性設定

首先，您需要確保交換機中啟用了RSTP的引數。

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇生成樹> STP狀態和全域性設定。將開啟STP Status & Global Settings頁面：

步驟 2.選中生成樹欄位中的Enable覈取方塊以啟用STP。

步驟 3.按一下STP Operation Mode欄位中的Rapid STP單選按鈕，以使用RSTP作為STP的操作模式。

步驟 4.停用STP時，點選BPDU Handling欄位中的可用選項來處理網橋協定資料單元(BPDU)資料包：

步驟 5.按一下「路徑開銷預設值」欄位中的一個可用選項以分配預設路徑開銷：

- 過濾 — 此選項過濾BPDU資料包。

- 泛洪 — 此選項泛洪BPDU資料包。

- Short — 此選項將範圍從1到65,535用於埠路徑開銷。

- 長 — 此選項使用從1到200,000,000的範圍作為埠路徑開銷。

步驟 6. 按一下「Apply」以儲存設定。

在埠上啟用快速生成樹

步驟 1.登入Web組態公用程式，然後選擇Spanning Tree > RSTP Interface Settings。將開啟RSTP Interface Settings頁面：

步驟 2.如果通過STP發現連線的裝置，請選擇連線到該裝置的介面，然後按一下Activate Protocol Migration。此操作會在連線的裝置上執行測試，以檢視STP的型別。然後，交換機通過使用所連線裝置的相應STP型別與所連線裝置通訊

步驟 3.在Filter下拉選單中，選擇配置埠還是LAG（鏈路聚合組）。

步驟 4.按一下要啟用RSTP的埠/LAG的單選按鈕。

步驟 5.按一下「Edit」。出現Edit RSTP Interface Settings視窗。

步驟 6.在「點對點管理狀態」欄位中，按一下其中一個可用選項：

註：定義為全雙工的連線埠會視為點對點連線埠連結。

顯示有關埠/LAG的以下資訊：

- 啟用 — 啟用此功能將使該埠成為RSTP邊緣埠，並使其比普通STP更快地進入轉發模式。

- 禁用 — 對於RSTP而言，該埠不會被視為點對點，STP將以正常速度工作。

- 自動 — 使用RSTP BPDU自動確定交換機狀態。

- 點對點運行狀態 — 如果點對點管理距離設定為自動，則顯示已啟用。

- Role — STP為提供STP路徑而分配的埠角色。

- 模式 — 當前生成樹模式。

- 快速鏈路運行狀態 — 快速鏈路的狀態。

- 埠狀態 — 埠上的RSTP狀態。

步驟 7.按一下「Apply」以儲存變更。