目標

有時，管理員密碼可能會丟失或遺忘。在這種情況下，恢復對交換器的存取的唯一方式是手動重設交換器。重設後，您可以存取GUI並設定新密碼。 本文說明如何手動重設200和300系列託管交換器上的交換器。

適用裝置

- SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

- v1.2.7.76

密碼復原程式

步驟 1.按住交換機正面的Reset按鈕15到20秒，直到所有埠LED發光。交換器重新開機。

步驟 2.使用乙太網電纜將PC直接連線到交換機。

步驟 3.開啟PC上的任何Web瀏覽器，在位址列中輸入交換機的IP地址。

注意：為了正確連線，請確保電腦的IP地址與交換機的IP地址位於同一子網中。

步驟 4.連接後，交換器會提示您輸入使用者名稱和密碼。預設使用者名稱為cisco，預設密碼為cisco。

步驟 5.交換器會提示您建立新密碼。密碼不能與使用者名稱相同，不能與當前密碼相同，最小長度為8且字元類數最少為3。字元類包括大寫、小寫、數字和特殊數字。

注意：選中Disable Password Complexity Enforcement復選框以繞過交換機密碼要求。

步驟 6.按一下「套用」以套用組態。

複製/儲存配置

儲存當前配置以備備份是很好的做法。這樣，如果密碼在將來丟失，您可以按照步驟重置交換機並建立新密碼，並能夠上傳儲存的配置。

步驟 1.使用Web配置實用程式並選擇管理>檔案管理>複製/儲存配置。此時將開啟複製/儲存配置頁：

步驟 2.要儲存包含新密碼的運行配置，請按一下Running configuration as Source File Name，然後按一下Startup configuration作為Destination File Name。

步驟 3.按一下「Apply」。

步驟 4.將出現一個新視窗。按一下「OK」（確定）。

注意：在儲存過程完成或進程將中止之前，請勿導航到GUI的任何其他部分。