目標

遠端授權撥入使用者服務(RADIUS)提供強健的使用者驗證方式，以允許存取網路服務。因此，RADIUS伺服器提供集中式存取控制，其中伺服器管理員會決定特定區段是否使用RADIUS進行驗證。本文說明在客戶端/伺服器環境中建立RADIUS的一般步驟，在該環境中，客戶端由Cisco 200/300系列託管交換機代表，伺服器運行的是啟用RADIUS的Windows Server 2008。

適用裝置

- Cisco 200/300系列託管交換器

逐步程序

配置分為兩部分。首先必須將交換器設定為RADIUS使用者端，然後必須為RADIUS正確設定伺服器。

在交換機上設定RADIUS

步驟 1.在SG200/300系列配置實用程式中，選擇Security > RADIUS。RADIUS頁面隨即開啟：

步驟 2.輸入預設RADIUS設定。

- IP版本 — 顯示支援的IP版本。

- Retries — 在此欄位中，輸入發生失敗前傳送到RADIUS伺服器的要求數量。

- 回覆超時 — 在此欄位中輸入時間（以秒為單位），交換機將等待來自RADIUS伺服器的應答，然後再次嘗試查詢。

- Dead Time — 在此欄位中，輸入交換器繞過RADIUS伺服器之前等待的時間（以分鐘為單位）。

- 金鑰字串 — 在此欄位中，輸入用於在交換機和RADIUS伺服器之間進行身份驗證和加密的預設字串。金鑰必須與RADIUS伺服器上設定的金鑰相符。

步驟 3.按一下「Apply」，使用RADIUS設定更新交換器的執行組態。

步驟 4.您需要將RADIUS伺服器新增到交換器。按一下「Add」。Add RADIUS Server頁面在新視窗中開啟：

步驟 5.在伺服器的欄位中輸入值。如果要使用預設值，請在所需欄位中選擇Use Default。

- 伺服器定義 — 在此欄位中，可以指定如何通過IP地址或伺服器名稱連線到伺服器。

- IP版本 — 如果伺服器將由IP地址標識，請選擇IPv4或IPv6地址。

- IPv6地址型別 — 此欄位顯示IPv6地址的全域性型別。

- 伺服器IP地址/名稱 — 在此欄位中，輸入RADIUS伺服器的IP地址或域名。

- 優先順序 — 在此欄位中輸入伺服器的優先順序。如果配置了多個伺服器，交換機將根據此優先順序值嘗試連線到每台伺服器。

- 金鑰字串 — 在此欄位中，輸入用於在交換機和RADIUS伺服器之間進行身份驗證和加密的預設字串。金鑰必須與RADIUS伺服器上設定的金鑰相符。

- 回覆超時 — 在此欄位中輸入時間（以秒為單位），交換機將等待來自RADIUS伺服器的應答，然後再次嘗試查詢。

- Authentication Port — 在此欄位中，輸入為身份驗證請求的RADIUS伺服器設定的UDP埠號。

- Retries — 在此欄位中，輸入發生失敗前傳送到RADIUS伺服器的要求數量。

- Dead Time — 在此欄位中，輸入交換器繞過RADIUS伺服器之前等待的時間（以分鐘為單位）。

- 使用型別 — 在此欄位中，輸入RADIUS伺服器的身份驗證型別。有三種選擇：

— 登入 — RADIUS伺服器會對想要管理交換器的使用者進行驗證。

- 802.1X — RADIUS伺服器用於802.1X身份驗證。

— 全部 — RADIUS伺服器用於登入和802.1X驗證。

步驟 6.按一下Apply，將伺服器定義新增到交換機的運行配置中。

為RADIUS配置Windows Server 2008

步驟 1.在Windows Server 2008電腦中，選擇開始>管理工具>網路策略伺服器。Network Policy Server視窗開啟：

步驟 2.要為網路的特定網段啟用RADIUS伺服器，您需要建立新的網路策略。要建立新的網路策略，請選擇Policies > Network Policy，然後按一下右鍵並選擇New。New Network Policy視窗開啟：

步驟 3.在Policy Name欄位中，輸入新策略的名稱。按「Next」（下一步）。

步驟 4.您需要指定此策略的條件。需要兩個條件：RADIUS伺服器要實施到哪個使用者段，以及連線到該段的方法。按一下Add以新增這些條件。

步驟 5.在「組」下有三個選項：「Windows組」、「電腦組」和「使用者組」。根據網路的設定選擇組，然後按一下新增。將根據選定的組開啟一個新視窗，按一下Add Groups。

步驟 6.選擇對象型別和位置，然後輸入對象的名稱。按一下「Ok」，然後「Ok」。按一下Add以新增下一個條件。

步驟 7.在RADIUS Client下，選擇IPv4 Address作為將伺服器連線到RADIUS客戶端的方法，在本例中，RADIUS客戶端將成為交換機IP地址。按一下「Add」。

步驟 8.輸入相應的IP地址，然後按一下Ok。顯示一個包含新增條件的清單，按一下下一步。

步驟 9.在「指定訪問許可權」(Specify Access Permission)頁面中，選擇授予訪問許可權(Access Granted)。按「Next」（下一步）。

步驟 10.在身份驗證頁面中，設定最適合您網路的身份驗證方法。按「Next」（下一步）。

步驟 11.在「配置約束」視窗中，使用預設值。按「Next」（下一步）。

步驟 12.在Configure Settings頁面的RADIUS Attributes下，按一下Vendor Specific，然後按一下Add。

注意：此頁中的其餘設定均設定為預設值。您只需處理特定於供應商的設定。

在Vendor下，選擇Cisco。按一下「Add」。Attribute Information視窗開啟。

在「屬性資訊」視窗中，按一下Add，然後輸入值shell:priv-lvl:15。按一下「OK」（確定）。

注意：這是思科分配的值，用於RADIUS伺服器授予對基於Web的交換機配置實用程式的訪問許可權。

按一下Ok以關閉「Attribute Information」視窗，然後按一下Close以關閉「Add Vendor Specific Attribute」視窗。按「Next」（下一步）。

步驟 13.將顯示此策略的設定摘要，按一下完成。網路策略已建立。