目標

組播路由器是識別組播資料包並將其轉發到預定目標的路由器。組播路由器埠是連線到組播路由器的埠。交換機在轉發組播流和IGMP/MLD註冊消息時包括組播路由器埠號。這樣，連線的組播路由器就可以轉發組播流並將註冊傳播到其他子網。

本文說明如何配置組播路由器埠設定，以允許組播路由器和200/300系列託管交換機之間的連線。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

多點傳送路由器連線埠

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Multicast > Multicast Router Port。Multicast Router Port頁面隨即開啟：

步驟 2.從VLAN ID equals to下拉選單中選擇組播路由器的適當VLAN ID。

步驟 3.從IP version equals to下拉選單中，選擇組播路由器的相應IP版本。

步驟 4.從Interface Type equals to下拉選單中選擇相應的介面型別。

步驟 5.按一下「Go」。將顯示與查詢匹配的相應介面。

步驟 6.點選與每個介面所需的關聯型別對應的單選按鈕。

·靜態 — 靜態配置組播路由器埠。

·動態 — 埠通過MLD/IGMP查詢動態配置為組播路由器埠。

·已禁止 — 即使在此埠上收到IGMP或MLD查詢，也不能將此介面配置為組播路由器埠。如果在此埠上啟用了Auto Detect multicast router ports，配置不會成功。

·無 — 介面當前不是組播路由器埠。

注意：「動態」(Dynamic)選項僅用於顯示。可以在IGMP Snooping和MLD Snooping頁面上啟用組播埠的動態學習。

步驟 7.按一下「Apply」。