識別日期

2016年5月31日

解決日期

2017年6月5日

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

Sx550X、Sx350x、Sx250

2.1.0.63

2.3.0.130

問題描述

當Sx550X、Sx350X或Sx250交換機的PoE埠連線到3750 Catalyst交換機的PoE埠時，前者將通過PoE為後者供電。

解析

在升級到韌體版本2.3.0.130時，此問題已得到修復。要升級，請按一下此處獲取說明。