目標

配置IPv4管理介面對於管理交換機的IP地址非常有用。IP位址可以在連線埠、連結彙總群組(LAG)、虛擬區域網路(VLAN)、頻外(OOB)或回送介面上設定。

要通過基於Web的實用程式或命令列介面(CLI)管理SG350XG或SG550XG交換機，必須在交換機的OOB埠上定義IPv4裝置管理IP地址。裝置IP地址可以手動配置或從DHCP伺服器自動接收。

本文提供有關如何通過命令列介面(CLI)在交換機上手動配置IPv4管理介面(OOB)的說明。

附註：有關如何通過基於Web的實用程式在交換機上配置IPv4管理介面的說明，請按一下此處。

如果您不熟悉本文檔中的術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

適用裝置

- SG350XG系列

- SG550XG系列

軟體版本

- 2.3.0.130

配置IPv4管理介面

重要:當交換機處於存在備用交換機的堆疊模式時，建議將IP地址配置為靜態地址，以防止在堆疊活動切換期間斷開與網路的連線。這是因為當備用交換器控制堆疊時，使用DHCP時，它可能收到與堆疊上原始啟用作用中裝置所接收的IP位址不同的IP位址。

在OOB介面上配置IPv4地址

步驟1.登入到交換機控制檯。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。如果您已配置新的使用者名稱或密碼，請改為輸入憑據。

附註：若要瞭解如何通過SSH或Telnet訪問SMB交換機CLI，請按一下此處。

附註：這些命令可能會因交換機的確切型號而異。在本示例中，SG550XG 16埠交換機通過串列埠訪問。

步驟2.在交換機的特權執行模式下，輸入以下命令進入全域性配置模式：

SG550XG#configure

步驟3.在全域性配置模式下，通過輸入以下內容進入介面配置上下文：

SG550XG#interface [interface-id]

- interface-id — 指定在其上定義IP地址的介面ID。

附註：要配置管理介面，必須輸入介面OOB。

步驟4.輸入介面的IP地址和相應的網路掩碼：

附註：在本示例中，配置的IP地址為192.168.100.2，子網掩碼為255.255.255.0。

如果您使用的是Telnet或安全殼層(SSH)，您的會話將自動關閉，連線將會丟失。交換機將在OOB埠上應用新的管理IP地址。您可以跳至存取IPv4管理介面。

步驟5.（可選）輸入end命令返回特權執行上下文，輸入以下命令：

SG550XG#end

現在，您應該已經通過CLI成功配置交換機上的IPv4管理介面地址。

顯示VLAN IPv4介面

步驟1。要顯示已配置IP介面的可用性狀態，請輸入以下內容：

SG550XG#show ip interface [interface-id]

- interface-id — 定義IP地址的介面ID。

IPv4介面表包含以下資訊：

- IP地址 — 定義IP地址的單元或介面。這也可能是回送介面。

- I/F — 特定介面的名稱。

- I/F狀態：admin/oper — 顯示介面的管理和運行狀態。

- 型別 — IP地址型別。可用選項包括：

- DHCP — 從動態主機配置協定(DHCP)伺服器接收。

— 靜態 — 手動輸入。靜態介面是使用者建立的非DHCP介面。

— 預設 — 預設情況下裝置上的預設地址，在進行任何配置之前。

- 定向廣播 — 將定向廣播轉換為介面上的物理廣播的狀態。

- Prec — 介面支援來源優先順序時的狀態。

- 重新導向 — 傳送網際網路控制訊息通訊協定(ICMP)重新導向訊息的介面狀態，透過接收封包的同一介面重新傳送封包。

- 狀態 — IP地址重複檢查的結果。

— 暫定 — IP地址重複檢查沒有最終結果。

— 有效 — 已完成IP地址衝突檢查，但未檢測到IP地址衝突。

— 有效 — 重複 — 已完成IP地址重複檢查，並檢測到重複的IP地址。

— 重複 — 檢測到預設IP地址的重複IP地址。

— 延遲 — 如果在啟動時啟用DHCP客戶端，為了給時間發現DHCP地址，IP地址的分配將延遲60秒。

— 未接收 — 僅與DHCP地址相關。當DCHP客戶端啟動發現過程時，它會在獲取實際地址之前分配一個虛擬IP地址0.0.0.0。此虛擬地址的狀態為Not Received。

步驟2.（可選）在交換機的特權EXEC模式下，輸入以下命令，將配置的設定儲存到啟動配置檔案中：

SG550XG#copy running-config startup-config

步驟3.（可選）出現Overwrite file [startup-config]...提示後，在鍵盤上按Y選擇「Yes」，或按N選擇「No」。

現在，您應該已經通過CLI顯示了交換機上的IP管理介面詳細資訊。

存取IPv4管理介面

步驟1。若要存取已設定交換器介面的CLI，請輸入您正在使用的使用者端中的IP位址。在本示例中，使用PuTTY。

附註：確保您的電腦連線到與交換機介面相同的VLAN上。在本示例中，輸入了192.168.100.2。

交換機的CLI應可訪問。

步驟2.（可選）要訪問介面的基於Web的實用程式，請在Web瀏覽器上輸入IP地址。在本示例中，輸入了192.168.100.2。

現在，您應該已經使用IPv4管理介面地址成功訪問交換機的CLI或基於Web的實用程式。