識別日期

2017年1月11日

解決日期

2017年6月5日

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

SG550XG

2.2.5.68

2.3.0.130

問題描述

如果透過語音服務探索通訊協定(VSDP)得知新的語音虛擬區域網路(VLAN)大於1024，則所有現有VLAN都會從執行組態中移除。發生這種情況時，現有的VLAN仍然有效，但是輸入show running-config命令不會顯示這些VLAN。

解析

升級到韌體版本2.3.0.130時，此問題已得到修復。