識別日期

2017年5月23日

解決日期

不適用

受影響的產品

型號

韌體版本

SG350X

2.2.0.x

問題描述

在某些裝置和某些埠上未連線電纜或電纜長度很短時，通過「test cable-diagnostics tdr」命令運行電纜測試可能會產生不可預測的結果。

當前狀態

沒有因應措施。