識別日期

2017年5月23日

解決日期

2017年9月8日

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

SG350X

2.2.0.x

2.3.5.63

問題描述

在某些情況下，如果將堆疊中某個單元的裝置ID設定從設定ID更改為自動ID，則裝置不會在重新載入後加入堆疊。

解析

在升級到韌體版本2.3.5.63時，此問題已得到修復。要升級，請按一下此處獲取說明。