識別日期

2016年3月30日

解決日期

不適用

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

SG350X、Sx550X

2.2.0.x

2.3.0.130

問題描述

不能通過交換機的基於Web的實用程式將XG埠設定更改為同時禁用協商和設定速度。

解析

將交換器的韌體升級為最新版本。有關說明，請按一下此處。

因應措施

如果由於某種原因不想升級交換機的韌體，可以執行以下解決方法：

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。

附註：如果您已更改密碼或建立新帳戶，請輸入您的新憑據。

步驟2.選擇Port Management > Port Settings。

步驟3.在「連線埠設定表」中，按一下與要設定的連線埠對應的單選按鈕，然後按一下「Edit」。

附註：在此示例中，選擇了XG2。

步驟4.取消選中Auto Negotiation Enable覈取方塊以禁用自動協商，然後按一下Apply。

步驟5.從Administrative Port Speed區域按一下埠速度。

附註：在此範例中選擇1000M。

步驟6.按一下Apply，然後按一下Close。

步驟7。（可選）按一下Save按鈕將設定儲存到啟動配置檔案中。

現在，您應該已經成功禁用了自動交涉，並通過交換機的基於Web的實用程式更改了埠速度設定。