識別日期

2017年5月26日

解決日期

2017年9月8日

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

SG350X

2.2.0.X

2.3.5.63

SG550XG

2.3.0.130

2.3.5.63

問題描述

在某些情況下，裝置在切換後（從原來的作用中交換器切換到備用交換器），或裝置斷開連線然後重新連線堆疊時，可能不會重新加入堆疊。

解析

在升級到韌體版本2.3.5.63時，此問題已得到修復。要升級，請按一下此處獲取說明。

© 2017 Cisco Systems， Inc.保留所有權利。