識別日期

2017年5月23日

解決日期

2018年3月30日

受影響的產品

型號

韌體版本

SG350X

2.2.0.X

問題描述

XG裝置上行鏈路介面上的出口流量整形將流量限製為80 Kbps，即使您配置了較低速率。

因應措施

使用大於80 Kbps的出口整形值。

© 2017 Cisco Systems， Inc.保留所有權利。