識別日期

2017年5月23日

解決日期

2018年3月30日

受影響的產品

型號

韌體版本

SG350X

2.2.0.x

問題描述

當通道傳出連線埠為主幹或一般標籤時，6to4通道流量不會以線路速率轉送。

因應措施

將通道連線埠設定為存取或不設定交換器連線埠。為此，請遵循以下步驟：

步驟1.登入交換器網路型公用程式，然後前往VLAN Management > Interface Settings。

步驟2.在「Interface Settings Table」下，按一下隧道埠的單選按鈕，然後按一下Edit。

附註：在此示例中，選擇了GE46。

步驟3.在「編輯介面設定」視窗中，確認標籤的介面是您在先前頁面中選擇的介面。否則，請從下拉選單中選擇正確的介面。

步驟4.在Interface VLAN模式下點選Access單選按鈕，使該埠成為接入埠。

步驟5.按一下Apply。

現在，選定埠的介面VLAN模式將在Interface Settings Table下顯示Access。

步驟6.按一下閃爍按  鈕永久儲存設定。

© 2017 Cisco Systems， Inc.保留所有權利。