識別日期

2017年5月23日

解決日期

不適用

受影響的產品

型號

韌體版本

SG350XG

2.2.0.x

問題描述

使用Apple Safari瀏覽器時，交換機基於Web的實用程式中的某些功能無法正常工作。該實用程式中沒有響應的功能包括Reboot和Logoutbutton，以及Locate Device頁面的Stop按鈕。

因應措施

使用其他瀏覽器，如Google Chrome、Mozilla Firefox或Microsoft Edge。