識別日期

2016年8月19日

解決日期

2017年6月5日

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

問題描述

在某些情況下，如果交換機已通過命令列介面(CLI)或通過基於Web的實用程式預配置了802.1X或遠端身份驗證撥入使用者服務(RADIUS)配置，則顯示或通過裝置授權控制(DAC)的配置可能會失敗。

解析

在升級到韌體版本2.3.0.130時，此問題已得到修復。要升級，請按一下此處獲取說明。