識別日期

2017年5月23日

解決日期

2017年6月12日

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.66

問題描述

隊列統計資訊計數器未正確更新。雖然統計資訊是出口統計資訊，但資料包大小是根據入口的資料包大小計算得出的。

解析

在升級到韌體版本2.2.0.66時，此問題已得到修復。要升級，請按一下此處獲取說明。