識別日期

2017年5月23日

解決日期

2017年6月12日

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

SG350XG-2F10

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24F

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24T

2.2.0.x

2.2.0.66

問題描述

show queue statistics命令可能顯示有關資料包數和位元組數的錯誤資訊。在少於48個埠的SG350XG裝置中，會發生這種情況。

解析

在升級到韌體版本2.2.0.66時，此問題已得到修復。要升級，請按一下此處獲取說明。