識別日期

2017年5月23日

解決日期

不適用

受影響的產品

型號

韌體版本

SG350XG

2.2.0.x

問題描述

當隨機存取記憶體(RAM)長時間保持開啟時（例如將隨機存取記憶體隔夜停用），智慧網路應用程式(SNA)無法正確釋放隨機存取記憶體(RAM)，這會導致Web瀏覽器因缺少RAM而凍結。

當前狀態

沒有已知的解決方法。