識別日期

2017年5月23日

解決日期

不適用

受影響的產品

型號

韌體版本

SG350XG

2.2.0.x

問題描述

當選擇要升級的多台裝置，並透過智慧網路應用程式(SNA)勾選Reboot devices after download核取方塊時，即使在所有裝置上完成作業，系統也會顯示成功提示。

當前狀態

沒有已知的解決方法。