識別日期

2017年5月23日

解決日期

不適用

受影響的產品

型號

韌體版本

SG350XG

2.2.0.x

問題描述

定義乙太網供電(PoE)操作的時間範圍時，該時間範圍不包括小時(00:00)作為活動時間，即使顯示的時段內存在消耗，小時、天和周的PoE消耗值也顯示0。以分鐘為單位的時間顯示正確的值。

當前狀態

沒有已知的解決方法。