識別日期

2015年5月29日

解決日期

2017年6月16日

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

問題描述

當通過交換機的基於Web的實用程式在鏈路聚合(LAG)上啟用流量控制時，即使鏈路處於開啟狀態，埠LED也不會亮起。

解析

升級到韌體版本2.2.0.63或更高版本時，此問題已得到修復。如需相關協助，請按一下「Upgrade Firmware on a Switch」。如果您不需要說明，可以直接轉到SG350XG下載頁面。

附註：這是48埠型號的頁面，但應該適用於任何SG350XG交換機。如果您偏好使用確切的型號，請前往Cisco。按一下Menu按鈕，選擇Support & Downloads，然後輸入裝置的名稱。下拉選單將顯示所有可用的埠號和型號。選擇您擁有的。在產品的頁面上，選擇Downloads。