識別日期

2016年8月19日

解決日期

2017年6月5日

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

問題描述

在Windows 10上使用Microsoft Edge瀏覽器使用IPv6地址登入時，無法檢視交換機上的智慧網路應用程式(SNA)網路拓撲。

解析

在升級到韌體版本2.3.0.130時，此問題已得到修復。要升級，請按一下此處獲取說明。