識別日期

2016年1月19日

解決日期

2017年6月5日

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

SG350XG

2.0.x

2.3.0.130

問題描述

如果在交換器連線埠上同時啟用思科探索通訊協定(CDP)和連結層探索通訊協定(LLDP)，且您停用其中一個通訊協定，則乙太網路供電(PoE)交涉上的其餘通訊協定可能會失敗。

解析

在升級到韌體版本2.3.0.130時，此問題已得到修復。要升級，請按一下此處獲取說明。