目標

本文提供如何在交換器上設定堆疊設定的說明。然後，堆疊交換機作為單個邏輯裝置集中管理。在某些情況下，堆疊連線埠可能會成為連結彙總組(LAG)堆疊的成員，增加堆疊介面的頻寬。

如果您不熟悉以下術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

有關堆疊的更多詳細資訊，請按一下此處檢視文章 — 「什麼是堆疊？」

適用裝置

- SG350X系列

軟體版本

- 2.2.5.68

設定交換器上的堆疊設定

連線交換器

步驟1。確定要設定的堆疊。選項包括：

- 鏈 — 每個單元都連線到相鄰單元，但在第一個和最後一個單元之間沒有電纜連線。下圖顯示了四裝置堆疊的鏈式拓撲：

- 振鈴 — 每個單元都連線到相鄰單元。最後一個單元連線到第一單元。下圖顯示了四裝置堆疊的環拓撲：

步驟2.將小型封裝熱插拔(SFP)的一端連線到交換機的SFP+、XG3或XG4埠。

在本例中，電纜連線到交換機的XG3埠。也可以在XG1和XG2埠上使用傳統的乙太網電纜堆疊交換機。短距離提供的效能類似，但是對於長度超過100米的電纜，SFP可提供更少的延遲和更高的可靠性。

步驟3.將SFP+纜線的另一端連線到交換機的SFP+、XG3或XG4埠。

在本例中，電纜連線到交換機的XG3埠。

步驟4.對其餘交換機重複步驟2至3。

現在，您應該已經根據所需的拓撲連線了交換機。

在作用中交換器上設定堆疊設定

有效選擇流程

活動單元從啟用活動的單元（1或2）中選擇。 選擇活動單元的因素按以下優先順序考慮：

- 系統運行時間 — 啟用活動的裝置交換運行時間，以10分鐘為時間段進行測量。選擇段數較高的單位。如果兩個單元具有相同的時段數，且其中一個單元的單元ID是手動設定的，而另一個單元的單元ID是自動設定的，則選擇具有手動定義的單元ID的單元；否則，將選擇具有最低單位ID的單位。如果兩個裝置ID相同，則選擇具有最低MAC地址的裝置。

當備用裝置在交換機故障切換過程中被選為活動裝置時，備用裝置的運行時間將保留。

- 單位ID — 如果兩個單位具有相同數量的時間段，則選擇單位ID最小的單位。

- MAC地址 — 如果兩個裝置ID相同，則選擇MAC地址最小的裝置。

堆疊必須具有活動裝置，才能運行。活動裝置承擔活動角色。進行主用交換機選擇過程後，堆疊必須包含裝置1和/或裝置2。否則，堆疊及其所有裝置都會部分關閉（並非完全關機），但會暫停流量通過功能。

請依照以下步驟在作用中交換器上設定堆疊設定：

步驟1.登入交換器的網路型公用程式，然後選擇Administration > Stack Management。

或者，也可以在「入門」頁面中，按一下「Initial Setup」底下的「Manage Stack」選項。

步驟2.按一下Stack Mode的選項。選項包括：

- 本機堆疊 — 交換器是堆疊的一部分，其中所有裝置都屬於同一型別。

- 混合堆疊 — 交換機是堆疊的一部分，該堆疊可包含混合型別的Sx350裝置或混合型別的Sx550裝置，但不包含Sx350和Sx550裝置的混合。

在此示例中，選擇了混合堆疊。

堆疊拓撲顯示堆疊的拓撲是鏈還是環。在本示例中，拓撲是Chain。

Stack Active交換機顯示堆疊的Active裝置的裝置ID。在本例中，所配置的交換機（裝置1）是堆疊的活動交換機。

步驟3.按一下至少兩個埠以配置為堆疊埠。包括連線到另一台交換機的埠。

在此範例中，選擇XG3和XG4。

步驟4.從下拉選單中選擇一個裝置ID，或選擇「自動」讓系統分配裝置ID。

在此範例中，選擇1。

「裝置x堆疊連線速度」顯示堆疊連線的速度。

步驟5.按一下Apply and Reboot。

步驟6.彈出消息提示後，按一下OK。設定會複製到執行組態檔中，且堆疊會重新啟動。

步驟7.登入到交換機的基於Web的實用程式。

您需要配置新密碼以更好地保護您的網路。

步驟8.在Old Password欄位中輸入交換機的使用者密碼。

步驟9.在New Password和Confirm Password欄位中輸入新密碼。

步驟10。（可選）選中Disable Password Complexity Enforcement覈取方塊以繞過密碼強度要求。

要瞭解如何配置交換機的密碼強度安全功能，請按一下此處獲取說明。

步驟11.按一下Apply以套用組態。

步驟12.選擇Administration > Stack Management。

交換機應顯示活動交換機上的配置設定。

您現在應該已配置活動裝置的堆疊設定。

在備用或成員交換器上設定堆疊設定

步驟1.登入交換器的網路型公用程式，然後選擇Administration > Stack Management。

或者，也可以在「入門」頁面中，按一下「Initial Setup」底下的「Manage Stack」選項。

步驟2.按一下Stack Mode的選項。選項包括：

- 本機堆疊 — 交換器是堆疊的一部分，其中所有裝置都屬於同一型別。

- 混合堆疊 — 交換機是堆疊的一部分，該堆疊可包含混合型別的Sx350裝置或混合型別的Sx550裝置，但不包含Sx350和Sx550裝置的混合。

在此示例中，選擇了混合堆疊。

堆疊拓撲顯示堆疊的拓撲是鏈還是環。

活動堆疊顯示堆疊的活動裝置的裝置ID。

步驟3.按一下至少兩個埠以配置為堆疊埠。包括連線到另一台交換機的埠。

在此範例中，選擇XG3和XG4。

步驟4.從下拉選單中選擇一個裝置ID，或選擇「自動」讓系統分配裝置ID。

在本示例中，選擇了Auto。

「裝置x堆疊連線速度」顯示堆疊連線的速度。

步驟5.按一下Apply and Reboot。

步驟6.彈出消息提示後，按一下OK。

交換器將重新啟動並應用組態設定。

步驟7.登入作用中交換器的網路型公用程式，然後選擇Administration > Stack Management。

作用中交換器的Stack Management頁面應顯示已設定的交換器。

步驟8.按一下備用交換機檢查配置的設定。配置的埠應顯示「堆疊埠」和「活動堆疊」連線圖示。

步驟9.重複步驟1至8以配置成員裝置。

現在，您應該在交換器上設定堆疊設定。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話