目標

Cisco 350X和550X系列的混合堆疊功能使您能夠將SG350X和SG350XG以及Sx550X和SG550XG裝置的組合堆疊在一起，這樣您就可以利用堆疊中所有裝置支援的功能。

要將裝置加入混合堆疊，必須先在混合模式下配置該裝置。這可通過在中將「堆疊模式」設定為「混合堆疊」來完成 堆疊管理頁面，如下所述。

本文檔的目標是顯示SG350X和SG350XG以及Sx550X和SG550XG堆疊式託管交換機之間的功能支援比較。

如需實際組態的相關資訊，請參閱以下文章：在SG350X交換機上配置堆疊設定。

如果您不熟悉以下術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

適用裝置

- SG350X系列

- SG350XG系列

- Sx550X系列

- SG550XG系列

軟體版本

- 2.2.5.68

更改堆疊模式

更改堆疊模式需要重新啟動系統，從本機模式更改為混合模式會清除裝置配置。從本機模式更改為混合模式之前，建議將配置檔案儲存到外部伺服器（例如，通過TFTP或HTTP）。

從混合堆疊模式更改為本地堆疊模式不會清除配置。

此外，Sx350X/Sx550X裝置的2-4個XG埠必須配置為堆疊埠，並連線到SG350XG/SG550XG裝置堆疊埠。

Sx350X和SG350XG的功能集是相同的，同樣，Sx550X和SG550XG的功能集是相同的。但是在功能支援和表大小上存在一些差異。對於這些功能，混合堆疊支援這些功能/表的最低分母。以下是每個混合堆疊型別的差異清單，以及每個裝置型別和混合堆疊中使用的設定：

550X和550XG功能支援比較

功能

Sx550X

SG550XG

混合堆疊

帶外(OOB)埠

不支援

支援

不支援

媒體存取控制(MAC)表大小

1.6萬

6.4萬

1.6萬

存取控制清單(ACL)三重內容可定址記憶體(TCAM)

3K — 保留

2K — 保留

2K — 保留

位址解析通訊協定(ARP)表大小

4K — 保留

8K — 保留

4K — 保留

最大MAC表老化時間

400

630

400

550X和550XG功能支援比較

功能

SX550X

SG550XG

混合堆疊

OOB埠

不支援

支援

不支援

MAC表大小

1.6萬

6.4萬

1.6萬

ACL TCAM

1K — 保留

2K — 保留

1K — 保留

路由器TCAM

992（還會影響每種型別的預設設定和最大設定）

7168（還會影響每種型別的預設設定和最大設定）

992（還會影響每種型別的預設設定和最大設定）

ARP表大小

1K — 保留

8K — 保留

1K — 保留

組播組數

2K

4K

2K

最大IPv6介面數

106

200

106

IPv6主機的最大數量

210

1776

210

最大Onlink IPv6字首

200

256

200

最大MAC表老化時間

400

630

400

IPv6手動通道/ 6tp4通道/站點內自動通道定址協定(ISATAP)路由通道

不支援

支援

不支援

堆疊中堆疊單元模式的一致性

堆疊中的所有裝置必須具有相同的堆疊裝置模式。

初始化堆疊時，會執行拓撲探索演演算法，以收集堆疊各單元的相關資訊。

當某台裝置被選為作用中交換器後，若其堆疊裝置模式不一致，它可以拒絕其鄰居加入堆疊的請求。當某個裝置由於其堆疊單元模式而被拒絕時，它會從邏輯上關閉（埠無法傳送/接收流量），並且其所有LED（系統、風扇、裝置ID、網路埠和堆疊埠LED）都會開啟。有關堆疊單元模式的資訊在作用中交換器中顯示為SYSLOG錯誤。

請注意，裝置恢復此狀態的唯一方法是將其從電源中拔出並重新插入。當受影響的裝置從堆疊斷開時，必須執行此操作。執行此操作後，受影響的裝置模式可以更改為當前堆疊模式，並且裝置可以重新加入堆疊。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話